目录

简介

先决条件

要求

许可

使用的组件

背景信息

FMC向导流

FTD HA流

集群FTD流

确认

简介

本文档介绍  Upgrade Wizard 在思科 Secure Firewall Threat Defense (FTD) 以及不同的使用选项。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科 Secure Firewall Threat Defense (FTD)

- 思科 Secure Firewall Management Center (FMC)

许可

无特定许可证要求，基本许可证就足够了

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科 Secure Firewall Threat Defense (FTD), 思科 Secure Firewall Management Center (FMC) 7.2.1 版

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

新的  Upgrade Wizard 适用于FTD的FTD软件版本7.0中引入

此向导提供的优势包括：

- New Device 升级页面

- 多个FTD并行升级

- 更好地组织选择要升级的目标设备

FMC向导流

步骤1、2和3是可选的，快捷方式从步骤4开始。

步骤 0上传要在FMC中安装的软件包。

步骤1:导航至   Devices > Device management.

第二步：选择要升级的设备，以便在顶部有一个菜单。

第三步：点击  Upgrade Firepower Software 拥有  Device Upgrade 视图。

快捷方式：选择  Devices / Device Upgrade 从general菜单。

第四步：确保选择了要升级的设备。

第五步：如果  Upgrade to 选项，选择目标版本。

第六步：在显示的菜单中，如果尚未完成此过程，请将映像推送到FTD以复制升级软件包。

(思科建议您使用旧的方式推送更新，通过  Configuration > Updates影响。

步骤 7.点击  Readiness 在菜单任务中检查并监控其完成。完成后，单击  Next.

步骤 8点击  Start Upgrade 并与  Upgrade 按钮。

步骤 9点击  Finish 完成并关闭向导。

步骤 10监控中的任务  Tasks 菜单。

FTD HA流

对于FTD HA升级流程，唯一要修改的选项是决定哪个FTD设备充当主用和哪个充当备用。

FTD-HA升级过程如下：

1. 升级备用设备（自动重新加载）。

2. 故障转移。

3. 升级新的备用设备（自动重新加载）。

4. 手动故障切换（可选）。

集群FTD流

在集群升级流程中，可以根据需要修改数据单元的升级顺序。

正常流程为：

1. 升级数据单元（自动重新加载）。

2. 在控制单元上禁用集群（自动完成）。

3. 升级旧的控制单元（自动重新加载）。

4. 加入集群中的旧集群设备（自动完成）。

完成集群设备的就绪性检查后，点击带有图例的按钮  Change Upgrade Order.

系统将显示弹出菜单，然后按所需顺序拖放到顶部。

确认

- 监控Tasks（任务）菜单中的每个步骤。

- 如果  Devices Management 菜单，有一个名为  Upgrade,其中显示了设备升级路径。