目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

问题陈述

1 — 系统文件夹

如何访问系统文件夹：

可用系统文件夹示例：

2 — 日志记录文件夹

在开始之前

调试配置文件配置

将组件级别重新设置为默认值

如何访问日志记录文件夹：

一些可用的系统文件夹

中断命令

说明:

查找所需文件

简介

本文档介绍如何通过CLI运行命令，在发生错误时进行故show logging障排除并捕获错误。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 身份服务引擎(ISE)。

- 命令行界面(CLI)。

使用的组件

本文档中的信息基于身份服务引擎(ISE)3.3版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

ISE利用特定结构来存储日志文件，详见本文所述。为此，请使用CLI通过运行命令执行实时错误检测show logging。

问题陈述

思科身份服务引擎(ISE)维护用于存储本地日志消息的文件夹。根据问题的性质，您可以使用两个主要命令show logging，进行诊断和故障排除：

1 — 系统文件夹

系统文件夹显示系统系统日志，允许您查看实时错误。此日志记录功能可帮助您识别系统相关的问题，例如ISE服务的问题。

如何访问系统文件夹：

您可以使用以下命令从CLI访问此文件夹：

• show logging system

可用系统文件夹示例：

SSPT33A/admin#show logging system 5105179 Jul 17 2024 20:09:49 ade/ADE.log 29542 Jan 02 2024 16:36:28 anaconda/anaconda.log 1012889 Jan 02 2024 16:36:28 anaconda/syslog 564 Jan 02 2024 17:07:06 boot.log 1416192 Jul 06 2024 13:57:25 btmp 292292 Jul 17 2024 20:09:07 lastlog 0 Jan 02 2024 16:31:58 maillog 4623022 Jul 17 2024 20:11:43 messages 548756 Jul 01 2024 23:50:00 sa/sa01 4173362 Jul 17 2024 20:11:11 secure 0 Jan 02 2024 16:31:58 spooler 16896 Jul 17 2024 19:38:55 wtmp SSPT33A/admin#

示例：有关ISE应用服务的信息 —  show logging system ade/ADE.log tail

注意：要中断日志记录运行，只需按Ctrl + C一次。

2 — 日志记录文件夹

日志记录文件夹显示应用程序系统日志，使您可以查看实时错误。此日志记录功能可帮助您识别与特定功能相关的问题，例如通信问题、状态、访客服务、分析等。

在开始之前

大多数时候，当您复制问题时，首先需要在调试或跟踪级别设置适当的组件。导航到Operation > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration，选择节点，点击Component Name下的日志级别，选择所需的日志级别，然后点击Save。

设置组件

注意：考虑到这一点，您需要在重新创建问题后将组件级别重新设置为默认值。

警告：为runtime-aaa、runtime-logging和runtime-config启用调试日志记录会显着影响系统性能。这些日志的调试时间不能超过15分钟，以避免性能下降。

调试配置文件配置

调试向导包含预定义的调试模板，您可以借助这些模板对ISE节点上的问题进行故障排除。您可以为模板内的各个组件配置调试日志严重性级别。它提供预定义的调试模板，可简化为各个组件设置详细日志记录的过程。

这些模板旨在解决常见的故障排除情况，使管理员能够更轻松地快速配置和激活必要的调试设置。

要使用或配置模板，可以转到操作 > 故障排除 > 调试向导 > 调试配置文件配置：

调试配置文件配置

已经有一些预定义的模板，或者单击Add构建您自己的模板。

添加新模板

启用模板

通过启用模板，已修改的组件级别将生效。选择模板，然后单击调试节点。选择要应用模板的节点，然后单击Save:

调试节点

现在，模板必须分配有节点：

验证

注意：只有在特定节点上使用该模板后，所有组件级别才会生效。

禁用Debug Profile模板，选择模板。单击Debug Nodes。取消选中模板应用到的节点，然后单击Save:

禁用模板

将组件级别重新设置为默认值

导航到操作 > 故障排除 > 调试向导 > 调试日志配置。选择节点。单击Reset到Default，然后单击Yes。

重置为默认值

警告：如果在启用Debug Profile模板时使用Reset to Default选项，则DebugProfiletemplate将保持启用状态，但组件将返回其默认设置，从而导致不匹配。如果启用了Debug Profile templates，请务必不要使用Reset to Default选项。

有关更多详细信息和具体示例，请参阅官方思科文档，因为本文档提供组件和调试日志的综合矩阵：在ISE上排除故障并启用调试

如何访问日志记录文件夹：

您可以使用以下命令从CLI访问此文件夹：

• show logging application

一些可用的系统文件夹

SSPT33A/admin#show logging application 11947 Jul 18 2024 12:20:28 ad_agent.log 96501 Jul 18 2024 13:29:33 collector.log 116751 Jul 18 2024 13:30:00 guest.log 196958 Jul 18 2024 13:01:20 ise-elasticsearch.log 5136021 Jul 18 2024 13:31:24 ise-psc.log 172755 Jul 18 2024 13:29:04 profiler.log 10596813 Jul 18 2024 13:31:10 prrt-server.log 28496 Jul 18 2024 12:37:04 redis.log 3489 Jul 18 2024 12:36:44 replication.log

示例：有关ISE访客服务的信息 —  show logging application profiler.log tail

示例：有关ISE访客服务的信息 —  show logging application guest.log tail

除了查找特定邮件外，还可以使用关键字来查找。示例：有关ISE的信息 —  show logging application localStore/iseLocalStore.log | include 70000\ NOTICE\

SSPT33A/admin#show logging application localStore/iseLocalStore.log | include 70000\ NOTICE\ 2024-07-18 00:03:28.668 -05:00 0000423187 70000 NOTICE System-Stats: ISE Utilization, ConfigVersionId=14667, SysStatsUtilizationCpu=5.41%, SysStatsUtilizationNetwork=eth0: rcvd = 2052\; sent = 4062 \;rcvd_dropped = 0\; sent_dropped = 0, SysStatsUtilizationNetwork=cni-podman1: rcvd = 1577511\; sent = 115782 \;rcvd_dropped = 0\; sent_dropped = 0, SysStatsUtilizationNetwork=veth2f590a1a: rcvd = 2024-07-18 00:08:46.369 -05:00 0000423194 70000 NOTICE System-Stats: ISE Utilization, ConfigVersionId=14667, SysStatsUtilizationCpu=1.36%, SysStatsUtilizationNetwork=eth0: rcvd = 1959\; sent = 3012 \;rcvd_dropped = 0\; sent_dropped = 0, SysStatsUtilizationNetwork=cni-podman1: rcvd = 1576019\; sent = 114411 \;rcvd_dropped = 0\; sent_dropped = 0, SysStatsUtilizationNetwork=veth2f590a1a: rcvd = SysStatsUtilizationDiskSpace=8% /opt, SysStatsUtilizationDiskSpace=1% /mnt/encpart, SysStatsUtilizationDiskSpace=8% /opt/podman/containers/storage/overlay, AverageRadiusRequestLatency=0, AverageTacacsRequestLatency=0, DeltaRadiusRequestCount=0, DeltaTacacsRequestCount=0, SysStatsUtilizationLoadAvg=0.40, SysStatsCpuCount=16, SysStatsProcessMemoryMB=18082, ActiveSessionCount=0,

注意：此命令show logging application localStore/iseLocalStore.log | include 70000\ NOTICE\不起作用，取决于您的修补程序级别或ISE版本（更早版本）。 您也可以运行此命令show logging application localStore/iseLocalStore.log |包含“70000通知”

注意：要中断日志记录，只需按一次Ctrl + C。

中断命令

SSPT33A/admin#show logging application guest.log | include portalwebaction

说明:

- show:此命令用于显示信息。

- logging:表示日志或日志文件。

- application:指定要查看其日志的应用程序或进程。

- guest.log:指定名为guest.log的日志文件。

- 包括:此部分命令过滤输出，以便仅包含与特定模式或关键字匹配的行。

- 门户网络操作：在前一个命令的输出中搜索的关键字或模式(show logging application guest.log)。

查找所需文件

如果您不确定特定的日志名称，可以过滤以查看更多选项。这是一个示例，单击enter查看输出：

ise3-3a/admin#show logging application | include pxgrid 14059847 Jul 18 2024 20:46:09 pxgrid/pxgrid-server.log 5367398 Jul 12 2024 23:59:39 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-12-1 16261440 Jul 13 2024 23:59:44 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-13-1 16261440 Jul 14 2024 23:59:49 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-14-1 16261794 Jul 15 2024 23:59:53 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-15-1 16261625 Jul 16 2024 23:59:58 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-16-1 16261479 Jul 17 2024 23:59:45 pxgrid/pxgrid-server.log.2024-07-17-1 0 Jul 12 2024 15:42:36 pxgrid/pxgrid_dbsync_summary.log 0 Jul 12 2024 15:42:36 pxgrid/pxgrid_internal_dbsync_summary.log 16744 Jul 15 2024 20:45:49 pxgriddirect-connector.log 2841 Jul 15 2024 20:45:44 pxgriddirect-service.log 6277 Jul 12 2024 16:33:53 pxgriddirect-service.log.2024-07-12-1 ise3-3a/admin#