目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

启用ERS（端口9060）

创建ERS管理员

设置Postman

获取NAD名称和ID

通过ID删除NAD

按名称删除NAD

验证

故障排除

简介

本文档介绍使用PostMan作为REST客户端通过ERS API删除ISE上的网络访问设备(NAD)的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- ISE（身份服务引擎）

- ERS（外部RESTful服务）

- REST客户包括Postman、RESTED、Insomnia等。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- 思科ISE（身份服务引擎） 3.1补丁6

- Postman REST客户端v10.16

注意：其他ISE版本和REST客户端的步骤类似或相同。除非另有说明，您可在所有2.x和3.x ISE软件版本上使用这些步骤。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

启用ERS（端口9060）

ERS API是只使用HTTPS的REST API，在端口443和端口9060上运行。端口9060默认关闭，因此需要先打开。如果尝试访问此端口的客户端不首先启用ERS，则会出现服务器超时。因此，第一个要求是从Cisco ISE管理员UI启用ERS。

导航到管理>设置> API设置并启用ERS（读/写）切换按钮。

注：ERS API支持TLS 1.1和TLS 1.2。ERS API不支持TLS 1.0，无论在思科ISE GUI的“安全设置”(Security Settings)窗口(管理(Administration) >系统(System) >设置(Settings) >安全设置(Security Settings))中启用TLS 1.0。在Security Settings（安全设置）窗口中启用TLS 1.0仅与EAP协议相关，不会影响ERS API。

注意：ISE不支持批量删除操作。必须一次执行一个需要删除。

创建ERS管理员

创建思科ISE管理员，分配密码，然后添加用户作为ERS管理员。您可以将配置的其余部分留空。

设置Postman

下载或使用在线版本的Postman 。

1. 通过点击“工作区”选项卡下的“创建工作区”创建用户和工作区。

2. 选择空白工作区并为工作区指定名称。您可以添加说明并将其公开。已选择本示例个人。

创建工作空间后，您现在可以配置我们的API调用。

获取NAD名称和ID

在开始删除NAD之前，您必须首先知道NAD的名称或ID。可以从ISE上的NAD列表轻松获取NAD名称，但是只能通过GET API调用获取ID。同一API调用不仅返回NAD ID，还返回名称和说明（如果在NAD配置期间添加了）。

要配置GET调用，请首先访问ISE ERS SDK（软件开发工具包）。此工具编译ISE可以执行的API调用的完整列表：

1. 导航到https://{ise-ip}/ers/sdk

2. 使用您的ISE管理员凭证登录。

3. 现在展开API文档

4. 向下滚动直至找到Network Device，然后单击。

5. 在此选项下，您现在可以找到可以为ISE上的网络设备执行的所有可用操作。选择全部获取

6. 现在，您可以看到在任何Rest客户端上执行API调用所需的配置以及预期的响应示例。

7. 返回Postman，配置ISE的基本身份验证。在授权选项卡下，选择基本身份验证作为身份验证类型，并添加之前在ISE中创建的ISE ERS用户凭证。

注意：除非在Postman上配置了变量，否则密码显示为明文

8. 转到报头选项卡，并配置API调用所需的报头，如SDK中所示。本例使用JSON，但也可使用xml。对于此示例，报头配置必须如下所示：

9. 执行GET呼叫。选择GET作为方法。在字段中粘贴https://{ISE-ip}/ers/config/networkdevice，然后单击发送。如果一切配置正确，您应该看到200 OK消息和结果。

TESTNAD1和TESTNAD2可使用2个不同的删除调用进行删除。

通过ID删除NAD

使用从GET呼叫收集的ID删除TESTNAD1。

1. 在网络设备选项卡下的SDK中，选择删除。如前所述，这是执行呼叫所需的报头以及预期响应

2. 假设报头类似于GET 呼叫，并且您在同一ISE上执行DELETE呼叫，那么请重复上一个呼叫并更改所需的变量。最后，报头配置必须如下所示：

3. 现在删除TESTNAD1。选择DELETE作为方法。在字段中粘贴https://{ISE-ip}/ers/config/networkdevice/{id}，用GET呼叫中看到的需要(NAD)的实际ID替换{id}，然后单击发送。如果一切配置正确，您应该看到204 No Content消息并且结果为空。

4. 通过再次执行GET呼叫或检查ISE NAD列表，确认是否删除了NAD。请注意，TESTNAD1不再存在。

按名称删除NAD

使用从GET呼叫或ISE GUI的NAD列表中收集的名称删除TESTNAD2。

1. 在网络设备选项卡下的SDK中，选择按名称删除。如前所述，这是执行呼叫所需的报头以及预期响应。

2. 假设报头类似于GET 呼叫，并且您在同一ISE上执行DELETE呼叫，则复制上一个呼叫并更改所需的变量。最后，报头配置必须如下所示：

3. 删除TESTNAD2。选择DELETE作为方法。在字段中粘贴https://{ISE-ip}/ers/config/networkdevice/name/{name}，用GET呼叫或ISE GUI中显示的NAD的实际名称替换{name}，然后单击Send。如果一切配置正确，您应该看到204 No Content消息并且结果为空。

4. 通过再次执行GET呼叫或检查ISE NAD列表，确认是否删除了NAD。 请注意，TESTNAD2不再存在。

验证

如果能够访问API服务GUI页，例如https://{iseip}：{port}/api/swagger-ui/index.html或https://{iseip}：9060/ers/sdk，则表示API服务按照预期工作。

故障排除

- 所有REST操作都经过审核，并且日志记录在系统日志中。

- 要排除与开放式API相关的问题，请在调试日志配置窗口中将apiservice组件的日志级别设置为调试。

- 要排除与ERS API相关的问题，请在调试日志配置窗口中将ers组件的日志级别设置为调试。要查看此窗口，请导航到Cisco ISE GUI，单击菜单图标并选择Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration。

- 您可以从下载日志窗口下载日志。要查看此窗口，请导航到Cisco ISE GUI，单击菜单图标并选择Operations > Troubleshoot > Download Logs。

- 您可以选择从“支持捆绑包”选项卡中下载支持捆绑包(通过点击选项卡下的下载按钮)，也可以通过点击api服务调试日志的日志文件(Log File)值，从“调试日志”(Debug Logs)选项卡中下载api服务调试日志。