目录

未定义在门户设置中选择的接口的IP地址

ICSeverity

影响

描述

SyslogMessage

系统日志消息示例

产品系列

Regex

建议

命令

未定义在门户设置中选择的接口的IP地址

ICSeverity

4 — 警告

影响

门户设置中使用的接口没有IP地址，这将阻止用户进入门户。

描述

此消息表示在门户设置中选择的接口的IP地址在ISE节点中未定义。

SyslogMessage

15056

系统日志消息示例

2021 Oct 21 01:01:01 Cisco-Test-ISE-01 CISE_Identity_Stores_Diagnostics 0000000439

1 0 2021-10-21 09:56:30.791 -05:00 0848373896 15056 ERROR Policy:

IP Address for interface selected in portal settings is undefined,

ConfigVersionId=9, Device IP Address=10.10.10.2, UserName=hegde, Protocol=Tacacs,

RequestReceivedTime=1314732689, PolicyType=ServiceSelectionPolicy,

产品系列

思科身份服务引擎

Regex

不适用

建议

建议解决方案：

1. 验证门户中使用的接口是否具有IP地址。登录CLI，show run并验证门户中所用接口的IP地址。

2. ISE有多个门户 — 访客、状态、自带设备。对于访客门户，导航到每个门户中选定的工作中心(Work Centers)>访客(Guest)>门户和组件(Portal and Components)>验证接口(Validate Interface)。

3. 对于终端安全评估门户，导航到在每个门户中选择的工作中心(Work Centers)>终端安全评估(Posture)>客户端调配(Client Provisioning)>验证接口(Validate Interface)。

命令

不适用