目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

网络图和通信流

pxLog

体系结构

安装

喷鼻息

ISE

配置

角色和证书

终端保护业务(EPS)

授权规则

故障排除

测验

Step1。pxGrid的注册

Step2.pxLog规定配置

Step3.第一Dot1x会话

Step4.Microsoft Windows PC发送触发报警的数据包

Step5.pxLog

Step6.ISE检疫

Step7.pxLog Unquarantine

Step8.ISE Unquarantine

pxLog功能

pxGrid协议需求

组

证书和Java KeyStore

主机名

开发员的注意

Syslog

喷鼻息

思科可适应安全工具(ASA)检查

思科Sourcefire下一代入侵防御系统(NGIPS)

Juniper NetScreen

Juniper JunOS

Linux iptables

FreeBSD IPFirewall (IPFW)

VPN准备和CoA处理

pxGrid合作伙伴和解决方案

ISE API ：其余与EREST与pxGrid

下载

相关信息

简介

身份服务引擎(ISE)版本1.3支持一新的API呼叫的pxGrid。支持验证的此现代和灵活协议，加密和权限(组)允许与其他安全问题解决方案的容易集成。本文描述的pxLog应用程序使用情况写入作为概念证明。pxLog能收到从入侵防御系统(IPS)的系统消息和传送pxGrid信息到ISE为了检疫攻击者。结果， ISE用途RADIUS崔凡吉莱授权(CoA)为了更改限制网络访问终端的授权状态。所有此发生透明地在最终用户身上。

对于此示例，喷鼻息使用了作为IPS，但是可能使用所有其他解决方案。实际上它不必须是IPS。要求的所有是传送系统消息对pxLog用攻击者的IP地址。这创建很大数量的解决方案的集成的一种可能性。

本文也提交如何排除故障和测试pxGrid解决方案，与典型的问题和限制。

免责声明：思科不支持pxLog应用程序。此条款写入作为概念证明。主要目的将使用它在betatesting在ISE的pxGrid实施期间。

先决条件

要求

思科建议您有与思科ISE这些主题配置和基础知识的体验：

- ISE部署和授权配置

- 思科Catalyst交换机的CLI配置

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Microsoft Windows 7

- Cisco Catalyst 3750X系列交换机软件，版本15.0和以上

- Cisco ISE软件，版本1.3和以上

- Cisco AnyConnect移动安全以网络访问管理器(NAM)，版本3.1和以上

- 与数据采集(DAQ)的喷鼻息版本2.9.6

- 在与MySQL版本5的Tomcat安装的pxLog应用程序7

网络图和通信流

这是通信流，如网络图所示：

1. Microsoft Windows 7用户连接到交换机并且执行802.1x验证。

2. 交换机使用ISE作为验证、授权和统计(AAA)服务器。Dot1x全部存取的授权规则匹配，并且全双工网络访问授权(DACL ：PERMIT_ALL)。

3. 用户设法连接可靠网络并且违反喷鼻息规则。

4. 结果，喷鼻息发送警报对pxLog应用程序(通过Syslog)。

5. pxLog应用程序进行验证其本地数据库。它配置为了捉住喷鼻息传送的系统消息和解压缩攻击者的IP地址。然后它使用pxGrid发送往ISE的一请求为了检疫攻击者IP地址(ISE是pxGrid控制器)。

6. ISE复评其授权策略。由于终端被检疫，会话：EPSStatus等于检疫情况满足，并且一不同的授权配置文件匹配(Dot1x检疫)。ISE发送CoA终止到交换机为了终止会话。这触发再验证，并且一个新的可下载的ACLs (DACL) (PERMIT_ICMP)应用，提供对最终用户的有限的网络访问。

7. 在此阶段，管理员也许决定到unquarantine终端。这可以通过pxLog GUI达到。再次，往ISE的pxGrid信息传送。

8. ISE在步骤6.执行一相似的操作正如。这时，终端不再被检疫，并且提供完全权限。

pxLog

体系结构

解决方案将安装一套在Linux计算机的应用程序：

1. 在Tomcat服务器写入在Java和实施的pxLog应用程序。该应用程序包括：

- 处理Web请求-的Servlet这用于为了通过Web浏览器访问管理面板。

- 实施者模块-与Servlet一起开始的线索。实施者读取系统消息从文件(优化)，根据配置的规则处理那些消息，并且执行操作(类似检疫通过pxGrid)。

2. 包含pxLog的配置的MySQL数据库(规则和日志)。

3. 收到从外部系统的系统消息并且写他们到文件的系统日志服务器。

安装

pxLog应用程序使用这些库：

- jQuery (阿贾克斯支持)

- JavaServer页标准的标记库(JSTL) (式样视图控制器(MVC)型号，数据从逻辑被分离：JavaServer页(JSP)代码没有用于只回报，在Java类的HTML代码)

- Log4j作为记录日志子系统

- MySQL连接器

- 表的回报的/排序displaytag

- pxGrid API用思科(当前版本阿尔法147)

所有那些库已经在项目的解放目录那么那里是没有需要下载Java Archive文件(JAR)文件。

为了安装应用程序：

1. 打开全部的目录对Tomcat Webapp目录。

2. 编辑WebINF/web.xml文件。唯一的必需更改serveripvariable，应该指向ISE。并且Java证书KeyStores (一委托的和一标识的)也许生成(而不是默认)。以两客户端和服务器证书使用安全套接字协议层(SSL)会话pxGrid API使用的这。通信需要的两边提交与证书和需要互相委托。参考pxGrid协议需求部分欲知更多信息。

3. 确保ISE主机名正确地被解决在pxLog (参考在域名服务器(DNS)或/etc/hosts条目的)记录。参考pxGrid协议需求部分欲知更多信息。

4. 配置与mysql/init.sql脚本的MySQL数据库。凭证在WebINF/web.xml文件更改，但是应该反射。

喷鼻息

此条款不着重任何特定IPS，是为什么提供仅简要说明。

喷鼻息配置作为线型与DAQ支持。流量重定向与iptables ：

iptables -I FORWARD -j ACCEPT

iptables -I FORWARD -j NFQUEUE --queue-num 1

然后，在检查以后，它根据默认iptable规则被注入并且转发。

一些个自定义喷鼻息规则配置(/etc/snort/rules/test.rules文件在全局配置里包括)。

alert icmp any any -> any any (itype:8; dsize:666<>686; sid:100122)

alert icmp any any -> any any (itype:8; ttl: 6; sid:100124)

喷鼻息传送系统消息，当数据包的存活时间(TTL)是相等的到6时或有效负载的大小在666和686之间。流量没有由喷鼻息阻塞。

并且应该设置阈值确保警报太经常没有被触发(/etc/snort/threshold.conf) ：

event_filter gen_id 1, sig_id 100122, type limit, track by_src, count 1, seconds 60

event_filter gen_id 1, sig_id 100124, type limit, track by_src, count 1, seconds 60

然后系统日志服务器指向pxLog计算机(/etc/snort/snort.conf) ：

output alert_syslog: host=10.222.0.61:514, LOG_AUTH LOG_ALER

对于喷鼻息一些版本，有与Syslog配置涉及的Bug的默认设置指向localhost，并且Syslog NG可能配置为了转发特定消息到pxLog主机可能然后使用。

ISE

配置

角色和证书

1. 启用pxGrid角色，默认情况下在ISE禁用，在Administration >部署下：

2. 如果证书使用在Administration >证书>System下的pxGrid证书，请验证：

终端保护业务(EPS)

应该从Administration >设置启用EPS (默认情况下禁用) ：

这允许您使用检疫/unquarantine功能。

授权规则

只有当终端被检疫时，第一个规则遇到。然后有限访问由RADIUS CoA动态地强制执行。必须也添加交换机到有正确共享机密的网络设备。

故障排除

pxGrid状态可以验证与CLI ：

lise/admin# show application status ise

ISE PROCESS NAME                       STATE            PROCESS ID

--------------------------------------------------------------------

Database Listener                      running          6717

Database Server                        running          51 PROCESSES

Application Server                     running          9486

Profiler Database                      running          7804

AD Connector                           running          10058

M&T Session Database                   running          7718

M&T Log Collector                      running          9752

M&T Log Processor                      running          9712

Certificate Authority Service          running          9663

pxGrid Infrastructure Service          running          14979

pxGrid Publisher Subscriber Service    running          15281

pxGrid Connection Manager              running          15248

pxGrid Controller                      running          15089

Identity Mapping Service               running          9962

也有pxGrid的(Administration >记录日志>调试日志Configuration> pxGrid)独立的调试。调试文件在pxGrid目录存储。多数重的数据在pxgrid/pxgrid-jabberd.log和pxgrid/pxgrid-controller.log。

测验

Step1。pxGrid的注册

当Tomcat开始时， pxLog应用程序自动地被实施。

1. 为了使用pxGrid，请注册ISE的(一与会话访问，和一两个用户以检疫)。这可以从Pxgrid操作>寄存器用户完成：

注册自动地开始：

2. 在此阶段，是必要的审批ISE的注册用户默认情况下(自动批准禁用) ：

在批准以后， pxLog自动地通知管理员(通过阿贾克斯呼叫) ：

ISE显示那两个用户的状态如联机或脱机(不等待再)。

Step2.pxLog规定配置

pxLog必须处理系统消息和执行根据它的操作。为了添加新规则，请选择管理规则：

现在实施者模块寻找此常规表示(Regexp)在系统消息：“喷鼻息[”。如果找到，它搜索所有IP地址并且在最后一个前选择那个。这匹配多数安全问题解决方案。参考Syslog部分欲知更多信息。该IP地址(攻击者)通过pxGrid被检疫。并且也许使用一个更加粒状的规则(例如，也许包括签名编号)。

Step3.第一Dot1x会话

Microsoft Windows 7站点启动一有线的dot1x会话。思科Anyconnect NAM使用了作为请求方。扩展验证协议保护的EAP (EAP-PEAP)方法配置。

ISE Dot1x全部存取的授权配置文件选择。交换机下载访问列表为了授权完全权限：

3750#show authentication sessions interface g0/17

Interface:  GigabitEthernet0/17

MAC Address:  0050.b611.ed31

IP Address:  10.221.0.240

User-Name:  cisco

Status:  Authz Success

Domain:  DATA

Security Policy:  Should Secure

Security Status:  Unsecure

Oper host mode:  single-host

Oper control dir:  both

Authorized By:  Authentication Server

Vlan Policy:  N/A

ACS ACL:  xACSACLx-IP-PERMIT_ALL-53fc9dbe

Session timeout:  N/A

Idle timeout:  N/A

Common Session ID:  0A01000C000037E6BAB267CF

Acct Session ID:  0x00003A70

Handle:  0xA100080E

Runnable methods list:

Method   State

dot1x    Authc Success

3750#show ip access-lists interface g0/17

permit ip any any

Step4.Microsoft Windows PC发送触发报警的数据包

这显示发生了什么，如果从一Microsoft Windows数据包发送与TTL = 7 ：

c:\> ping 10.222.0.61 -i 7 -n 1

值在转发一系列和报警的喷鼻息消耗被上升。结果，往pxLog的一系统消息传送：

Sep  6 22:10:31 snort snort[6310]: [1:100124:0] ALERT {ICMP} 10.221.0.240 ->

10.222.0.61

Step5.pxLog

pxLog收到系统消息，处理它和请求检疫该IP地址。这可以被确认是否检查日志：

Step6.ISE检疫

ISE报道IP地址被检疫：

结果，它查看授权策略，选择检疫，并且发送RADIUS CoA为了更新在交换机的授权状态该特定终端的。

那是CoA终止强制请求方启动个新会话和获得有限访问的消息(Permit_ICMP) ：

结果在交换机(终端的有限访问可以证实) ：

3750#show authentication sessions interface g0/17

Interface:  GigabitEthernet0/17

MAC Address:  0050.b611.ed31

IP Address:  10.221.0.240

User-Name:  cisco

Status:  Authz Success

Domain:  DATA

Security Policy:  Should Secure

Security Status:  Unsecure

Oper host mode:  single-host

Oper control dir:  both

Authorized By:  Authentication Server

Vlan Policy:  N/A

ACS ACL:  xACSACLx-IP-PERMIT_ICMP-53fc9dc5

Session timeout:  N/A

Idle timeout:  N/A

Common Session ID:  0A01000C000037E7BAB7D68C

Acct Session ID:  0x00003A71

Handle:  0xE000080F

Runnable methods list:

Method   State

dot1x    Authc Success

3750#show ip access-lists interface g0/17

permit icmp any any

Step7.pxLog Unquarantine

在此阶段，管理员决定对终端的unquarantine ：

同一操作可以直接地从ISE被执行：

Step8.ISE Unquarantine

ISE再查看规则并且更新在交换机的授权状态(全双工网络访问授权) ：

报告确认：

pxLog功能

pxLog应用程序写入为了展示pxGrid API的功能。您可以通过它执行以下操作：

- 注册会话和EPS用户ISE的

- 下载关于所有会话的信息活动在ISE

- 下载关于特定激活的会话的信息ISE的(由IP地址)

- 下载关于一特定活动用户的信息ISE的(由用户名)

- 显示关于所有配置文件(仿形铣床)的信息

- 显示关于在ISE (SGTs)的信息定义的TrustSec安全组标记

- 检查版本(pxGrid的功能)

- 检疫基于IP或MAC地址

- Unquarantine根据IP或MAC地址

更多功能在将来计划。

这是从pxLog的一些示例屏幕画面：

pxGrid协议需求

组

客户端(用户)可以每次是一组的成员。两最常用的组是：

- 会话-用于为了浏览/关于会话/配置文件/SGTs的下载信息

- EPS -用于为了执行检疫

证书和Java KeyStore

如被提及以前，两个客户端应用、pxLog和pxGrid控制器(ISE)，必须有配置的证书为了通信。pxLog应用程序在Java KeyStore文件保留那些：

- 存储/client.jks -包括客户端和Certificate Authority (CA)证书

- 存储/root.jks -包括ISE一系列：监听和故障排除节点(MnT)标识和CA证书

文件由密码(默认保护：cisco123)。文件位置和密码在WebINF/web.xml可以更改。

这是生成一新的Java的步骤KeyStore ：

1. 为了创建根(委托) keystore，请导入CA证书(CERTca.der应该在DER格式) ：

pxgrid store # keytool -import -alias ca -keystore root.jks -file cert-ca.der

2. 当您创建一新的keystore时，请选择密码，使用的以后为了访问keystore。

3. 导入MnT身份证书对根keystore (CERTmnt.der是从ISE采取的身份证书，并且应该在DER格式) ：

pxgrid store # keytool -import -alias mnt -keystore root.jks -file cert-mnt.der

4. 为了创建客户端keystore，请导入CA证书：

pxgrid store # keytool -import -alias ca -keystore client.jks -file cert-ca.der

5. 创建在客户端keystore的一专用密钥：

pxgrid store # keytool -genkey -alias clientcert -keyalg RSA -keystore client.jks -

keysize 2048

6. 生成一证书签名请求(CSR)在客户端keystore ：

pxgrid store # keytool -certreq -alias clientcert -keystore client.jks -

file cert-client.csr

7. 签署CERTclient.csr并且导入签字的客户端证书：

pxgrid store # keytool -import -alias clientcert -keystore client.jks -file cert-

client.der

8. 验证两keystores包含正确证书：

pxgrid store # keytool -list -v -keystore client.jks

pxgrid store # keytool -list -v -keystore root.jks

Caution:当ISE 1.3节点升级时，有选项保持身份证书，但是CA签字删除。结果，升级的ISE使用一新证书，但是从未附加在SSL/ServerHello消息的CA证书。这触发期望的客户端的失败(根据RFC)发现全双工一系列。

主机名

几个功能的pxGrid API (类似会话下载)执行另外的验证。客户端与ISE联系并且接收ISE主机名，由hostname命令定义在CLI。然后，客户端设法执行该主机名的DNS解析并且设法与和拿来从该IP地址的数据联系。如果ISE主机名的DNS解析发生故障，客户端不设法得到任何数据。

Caution:注意仅主机名使用此解决方法，是在此方案的lise，不是完全合格的域名(FQDN)，是在此方案的lise.example.com。

开发员的注意

思科发布并且支持pxGrid API。有象这样被命名的一个包：

pxgrid-sdk-1.0.0-167

在里面有：

- 有类的pxGrid JAR文件，可以容易地解码到Java文件检查代码

- 与证书的示例Java KeyStores

- 使用示例Java classess使用pxGrid的示例脚本

Syslog

这是传送系统消息用攻击者IP地址安全问题解决方案的列表。只要您在配置里，使用正确Regexp规则这些可以容易地集成与pxLog。

喷鼻息

喷鼻息发送在此格式的Syslog警报：

host[id] [sig_gen, sig_id, sig_sub] [action] [msg] [proto] [src] [dst]

示例如下：

snort[6310]: [1:100124:0] ALERT {ICMP} 10.221.0.240 -> 10.222.0.61

攻击者IP地址总是第二在最后一个前(目的地)。简单构件一个特定签名的一粒状Regexp和解压缩攻击者IP地址。这是签名100124和消息互联网控制消息协议(ICMP)的一示例Regexp ：

snort[\.*:100124:.*ICMP.*

思科可适应安全工具(ASA)检查

当ASA为HTTP (示例)时检查配置，相应的SYSLOG消息如下所示:

Mar 12 2014 14:36:20: %ASA-5-415006: HTTP - matched Class 23:

MS13-025_class in policy-map MS_Mar_2013_policy, URI matched -

Dropping connection from inside:192.168.60.88/2135 to

outside:192.0.2.63/80

再次一粒状Regexp能用于为了过滤那些消息和在最后一个前解压缩攻击者IP地址，第二。

思科Sourcefire下一代入侵防御系统(NGIPS)

这是Sourcefire传感器传送的示例消息：

Jan 28 19:46:19 IDS01 SFIMS: [CA IDS][Policy1][119:15:1] http_inspect: OVERSIZE

REQUEST-URI DIRECTORY [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2]

{TCP} 10.12.253.47:55504 -> 10.15.224.60:80

那么，因为同样逻辑应用，再，简单解压缩攻击者IP地址。并且提供策略名称和签名，因此pxLog规则可以是粒状。

Juniper NetScreen

这是更旧的Juniper入侵检测&预防传送的示例消息(IDP) ：

dayId="20061012" recordId="0" timeRecv="2006/10/12

21:52:21" timeGen="2006/10/12 21:52:21" domain="" devDomVer2="0"

device_ip="10.209.83.4" cat="Predefined" attack="TROJAN:SUBSEVEN:SCAN"

srcZn="NULL" srcIntf="NULL" srcAddr="192.168.170.20" srcPort="63396"

natSrcAddr="NULL" natSrcPort="0" dstZn="NULL" dstIntf="NULL"

dstAddr="192.168.170.10" dstPort="27374" natDstAddr="NULL" natDstPort="0"

protocol="TCP" ruleDomain="" ruleVer="5" policy="Policy2" rulebase="IDS"

ruleNo="4" action="NONE" severity="LOW" alert="no" elaspedTime="0" inbytes="0"

outbytes="0" totBytes="0" inPak="0" outPak="0" totPak="0" repCount="0"

packetData="no" varEnum="31" misc="<017>'interface=eth2" user="NULL"

app="NULL" uri="NULL"

攻击者的IP地址可以相似地解压缩。

Juniper JunOS

JunOS是类似的：

Jul 16 10:09:39 JuniperJunOS: asp[8265]:

ASP_IDS_TCP_SYN_ATTACK: asp 3: proto 6 (TCP),

ge-0/0/1.0 10.60.0.123:2280 -> 192.168.1.12:80, TCP

SYN flood attack

Linux iptables

这是一些示例Linux iptables。

Jun 15 23:37:33 netfilter kernel: Inbound IN=lo OUT=

MAC=00:13:d3:38:b6:e4:00:01:5c:22:9b:c2:08:00 src=10.0.0.1 DST=10.0.0.100 LEN=60

TOS=0x10 PREC=0x00 TTL=64 ID=47312 DF PROTO=TCP SPT=40945 DPT=3003 WINDOW=32767

RES=0x00 SYN URGP=0

您能发送任一种数据包的系统日志信息有iptable模块提供的先进的功能的类似连接跟踪， xtables， rpfilters，模式匹配，等等。

FreeBSD IPFirewall (IPFW)

这是IPFW阻塞片段的一个示例消息：

Sep  7 15:03:14 delta ipfw: 11400 Deny UDP 10.61.216.50 10.81.199.2 in via fxp0

(frag 52639:519@1480)

VPN准备和CoA处理

ISE能识别会话种类根据CoA处理。

- 对于一条有线的802.1x/MAC验证旁路(MAB)， ISE发送CoA重新鉴别，触发秒钟验证。

- 对于无线802.1x/MAB， ISE发送CoA终止，触发秒钟验证。

- 对于ASA VPN， ISE发送与附加的新的DACL的CoA (没有第二验证)。

EPS模块简单。当它执行一检疫时，总是发送CoA终止数据包。对于有线的/无线会话，它不是问题(所有802.1x恳求者能透明地启动秒钟EAP会话)。但是，当ASA接收CoA时请终止，它丢弃VPN会话，并且最终用户提交与此：

有强制AnyConnect的两个可能的解决方案VPN自动地重新连接(配置在XML配置文件) ：

- Autoreconnect，工作，只有当您丢失连接用VPN网关，不管理终端的

- 不间断工作的，工作和强制AnyConnect自动地重建会话

既使当个新会话设立， ASA选择新的审计会话id。从观点的ISE，这是个新会话，并且没有机会遇到检疫规则。并且对于VPN，使用终端的MAC地址作为标识，与有线的/无线dot1x相对是不可能的。

解决方案将强制EPS正常运行类似ISE和发送根据会话的CoA的正确类型。此功能在ISE版本1.3.1将介绍。

pxGrid合作伙伴和解决方案

这是pxGrid合作伙伴和解决方案列表：

- LogRhythm (安全信息和事件管理(SIEM))-支持代表状态转移(其余) API

- Splunk (SIEM) -支持其余API

- HP Arcsight (SIEM) -支持其余API

- 稍兵NetIQ (SIEM) -规划支持pxGrid

- Lancope StealthWatch (SIEM) -规划支持pxGrid

- 思科Sourcefire -规划支持pxGrid 1HCY15

- 思科Web安全工具(WSA) -规划支持在April 2014的pxGrid

这是其他合作伙伴和解决方案：

- 站得住脚(漏洞评估)

- Emulex (数据包捕获和辩论术)

- Bayshore网络(数据丢失事(IoT)策略)预防(DLP)和互联网

- Ping标识(标识和访问管理(IAM) /Single符号(SSO))

- Qradar (SIEM)

- LogLogic (SIEM)

- Symantec (SIEM amd移动设备管理(MDM))

参考安全问题解决方案详尽列表的市场解决方案目录。

ISE API ：其余与EREST与pxGrid

有API联机的三种类型在ISE版本1.3的。

这是比较：

其余

宁静的外部

pxGrid

客户端验证

用户名+密码

(基本HTTP验证)

用户名+密码

(基本HTTP验证)

证书

权限分离

否

有限(ERS Admin)

是(组)

访问

MnT

MnT

MnT

传输

tcp/443 (HTTPS)

tcp/9060 (HTTPS)

tcp/5222 (XMPP)

HTTP方法

GET

GET/POST/PUT

GET/POST

默认情况下启用

是

否

否

操作编号

少量

许多

少量

CoA终止

支持的

否

支持的

CoA再次验证

支持的

否

支持的*

用户操作

否

是

否

终端操作

否

是

否

终端标识组操作

否

是

否

检疫(IP， MAC)

否

否

是

UnQuarantine (IP， MAC)

否

否

是

PortBounce/关闭

否

否

是

来宾用户操作

否

是

否

访客门户操作

否

是

否

网络设备操作

否

是

否

网络设备组操作

否

是

否

*检疫用途统一从ISE版本1.3.1的CoA支持。

下载

pxLog可以从Sourceforge 下载。

软件开发工具(SDK)已经包括。对于pxGrid的最新的SDK和API文档，与您的合作伙伴或思科客户团队联系。

相关信息

- 思科ISE 1.2其余API

- 思科ISE 1.2外部宁静的API

- 思科ISE 1.3管理员指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems