目录

简介

先决条件

Componenets使用了

配置

加入ISE对AD

选择目录组

启用AD的管理访问

配置Admin group对AD组映射

设置Admin group的RBAC权限

访问与AD凭证的ISE

验证

故障排除

相关信息

简介

本文描述配置示例为使用Microsoft Active Directory (AD)作为管理访问的外部标识存储对思科身份服务引擎(ISE)管理GUI。

先决条件

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ISE版本1.1.x或以上的配置

- Microsoft AD

Componenets使用了

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ISE版本1.1.x

- Windows服务器2008版本2

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

请使用此部分为了配置为使用Microsoft AD作为管理访问的外部标识存储对思科ISE管理GUI。

加入ISE对AD

1. 导航对Administration >身份管理>外部标识来源>活动目录。

2. 输入AD域名和标识存储名称，并且点击加入。

3. 进入能添加和做对计算机对象的变动AD帐户的凭证，并且点击保存配置。

选择目录组

1. 导航对Administration >身份管理>外部标识来源>活动目录> Groups >Add >挑选组表目录。

2. 导入您的管理员属于至少的一AD组。

启用AD的管理访问

完成这些步骤为了启用AD的基于密码的验证：

1. 导航对管理>System > Admin访问>验证。

2. 从认证方法选项卡，请选择根据的密码选项。

3. 选择从标识来源下拉菜单的AD。

4. 点击Save Changes。

配置Admin group对AD组映射

定义思科ISE Admin group并且映射它给AD组。这允许授权确定角色根据组成员的管理员的基于访问控制(RBAC)权限在AD。

1. 导航给管理>System > Admin访问>管理员> Admin组。

2. 单击添加在表报头为了查看新的Admin group配置窗格。

3. 输入名称对于新的Admin group。

4. 在Type字段，请检查外部复选框。

5. 从外部组下拉菜单，请选择您希望此Admin group映射的AD组，如对挑选目录组部分定义。

6. 点击Save Changes。

设置Admin group的RBAC权限

完成这些步骤为了分配RBAC权限到在前面部分创建的Admin组：

1. 导航对管理>System > Admin访问>授权>Policy。

2. 从在右边的操作下拉菜单，请选择插入下面新建的策略为了添加一项新的策略。

3. 创建呼叫ISE_administration_AD的新规则，映射它与在AD部分的Enable (event)管理访问定义的Admin group，并且分配它权限。
Note:在本例中，呼叫特级Admin的Admin group分配，与标准的管理帐户是等同的。

4. 点击保存更改，并且保存的更改的确认显示在GUI的右下角。

与AD凭证的访问ISE

完成这些步骤为了访问与AD凭证的ISE ：

1. 管理GUI的注销。

2. 从标识来源下拉菜单的挑选AD1。

3. 输入从AD数据库和登录的用户名和密码。

Note:对内部用户存储的ISE默认，在AD是不可得到的情况下或者使用的帐户凭证在AD不存在。这实现快速登录，如果使用内部存储，当AD为管理访问时配置。

验证

为了确认您的配置适当地工作，请验证认证的用户名在ISE GUI的角的。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- 思科身份服务引擎用户指南，版本1.1 -管理Indentities和Admin访问

- 技术支持和文档 - Cisco Systems