目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

配置

验证

常见使用案例

简介

本文描述如何在Cisco Identity Services Engine (ISE)3.4上配置调试日志设置以自定义最大文件大小和文件计数。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco ISE

使用的组件

本文档中的信息基于这些软件和硬件 版本：

- Cisco ISE version 3.4

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

通常，对于调试和跟踪等更详细日志级别的组件，由于信息的快速生成，日志文件的旋转速度往往比预期更快。通过此功能，您可以自定义日志文件大小和文件计数，以便在写入日志之前记录特定组件的详细信息。

配置

导航到Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration。从Node List（节点列表）中选择要更改调试日志设置的节点-请注意，更改的任何设置都只影响此选定节点。选择要更改其设置的组件，然后单击Debug Log Settings.

注：您不能更改日志文件中任何组件的调试日志设置prrt-server.log

“调试日志配置”页

根据需要设置Max File Size (MB)和File Count以解决此问题。Max File Size可以设置为1-100 MB的任意范围。没有实施最大File Count限制。

警告：为避免日志文件填满磁盘，日志的总磁盘空间使用量不能超过60GB。如果输入的调试日志设置超过此阈值，您将看到警告消息“Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count”且无法保存更改。

调试日志设置窗口

或者，您也可以指定这些设置恢复为默认设置的日期和时间。为此，请选中Specify Date/Time to Reset to Default复选框，并设置重置设置的日期和时间。

警告：用于此配置的时间是Cisco ISE时钟。请确保所有节点与NTP服务器同步，以避免意外行为。

指定日期/时间配置

点击Save使设置生效。

要将组件的调试日志设置重置为默认值，您可以选择组件并点击Reset to Default选项，然后在弹出窗口中选择Yes。

重置为默认设置

验证

更改调试日志设置后，监控Total Disk Space上卷的Predicted Space Usage for Debug Logs占用情况，以确保磁盘未满容量。

总磁盘空间图表

确保表的Max File Size (MB)和File Count列反映保存的更改。

配置后调试日志设置

您可以从Cisco ISE的CLI验证日志大小。发出show logging application | include collector.log命令。.将collector.log替换为要验证的适当日志文件。

admin#show logging application | include collector.log

84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log

常见使用案例

某些组件在选择较详细日志级别时倾向于更频繁地旋转。列出了其中一些组件，以及在调试与这些组件相关的问题时要设置的建议值：

- collector

- Max File Size:100 MB

- File Count:25

- profiler

- Max File Size:100 MB

- File Count:50 (default)