目录

简介

前提条件

所需组件

背景信息

症状

问题

解决方案

逐步配置

其他详细信息

故障排除

确认

日志记录

日志片段

常见问题

简介

本文档介绍有关ISE 3.3补丁4上Active Directory的按需资源预留

前提条件

思科身份服务引擎(ISE)知识

Active Directory(AD)知识

有关ISE和AD集成的知识

所需组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本

- 思科身份服务引擎3.3补丁4

- Microsoft Windows Active Directory 2016或最新版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

AD身份验证有时很慢，最终会失败。可能的原因可能是ADID队列开始堆积或所有ADID池线程耗尽。

有关ADID的更多详细信息：

ADID(也称为可分辨名称(DN))是一个字符串，用于唯一标识Active Directory目录中的对象。它们用于定位和管理Active Directory域中的对象。ADID对于管理Active Directory环境中的用户帐户、权限和其他资源至关重要。

典型的ADID必须如下所示：CN=John Doe，OU=Sales，DC=example，DC=com;其中，

CN=John Doe:表示用户的公用名John Doe。

OU=销售：表示用户所属的组织单位(OU)，在本例中为销售部门。

DC=example，DC=com:表示域组件，即example.com。

例如:

请参阅图1:典型的AD加入点配置

图 1：AD加入点

请参阅图2:具有2个连接点的典型AD流程图

图 2：典型的AD流程图

症状

同一ADID线程池下的慢加入点

问题

1. 其中一个加入点速度非常慢的后果是什么？例如，如果“demo.local”和“demo.local”的15个身份验证同时发送到ISE的速度异常缓慢，我们需要等待“demo.local”的响应，然后再处理后续的win-sparta身份验证。

2. 如果两个加入点在一个加入点下共享同一个ADID线程池会怎样？

请参阅图3:慢节点流程图

图 3：有问题的流

注意：此处，所有15个线程同时被win-sparta.com占用，没有线程用于demo.local

解决方案

- 默认行为是所有AD加入点的公共线程池

- 但是，管理员可以对每个加入点进行分段以拥有自己的资源。

注意：应用AD优先级时，默认每个线程池为10个线程。

请参阅图4:按需预留节点流程图

图 4：解决方案流程

逐步配置

步骤1:创建2个单独的AD加入点。例如：demo.local和win-sparta.com

步骤2:创建AD加入点后创建加入点优先级。

请参阅图5:

图 5：加入点优先级

步骤3:在Join Point Priorization下，选择您想要保留专用AD资源的PSN。单击 Edit。

请参阅图6:

图 6：编辑PSN

第4步：选择首选PSN的首选连接点。

请参阅图7:

图 7：选定的加入点

注意：未包括在优先级中的任何加入点都使用公共线程池，该池最多限制为15个线程。

第5步：最终确定优先级

请参阅图8:

图 8：优先级配置

其他详细信息

提示：如果要将相同的设置复制到其他PSN，可以使用Duplicate选项。选择所需的PSN，然后选择要与原始优先级一起复制的加入点。

请参阅图9:配置提示：

图 9：重复优先级配置

步骤6:复制后的最终列表

请参阅图10:

图 10：确定优先级后的最终列表

故障排除

确认

检验配置更改。导航至：运营>报告>审核>更改配置审核

请参阅图11:

图 11：配置审核报告

日志记录

- 启用运行时AAA日志的调试级别。

- 分析prrt-server.log

请参阅图12:

图 12：调试日志配置

日志片段

prrt-server.log [DEBUG]：默认日志：

EventHandler，2024-08-23 07:16:48,135,DEBUG，0x7fecd2ccc700，分配的默认线程池：添加至IDP:win-sparta.com_wxETlH16Pk_106

prrt-server.log [INFO]：设置专用资源时执行以下操作:

- ActiveDirectoryIDStore，2024-09-08 16:52:01,048,INFO，0x7f2452ccf700，分配的线程池：ADThreadPool0到IDP :win-sparta.com_wxETlH16Pk_106

- ActiveDirectoryIDStore，2024-09-08 16:57:11,258,INFO，0x7f2452ccf700，分配的线程池：ADThreadPool1到IDP:demo.local_6EcNs6UzwX_89

prrt-server.log [信息]:

- 在设置专用资源之前：

- EventHandler， 2024-09-02 08:45:54,673,INFO，0x7fafb793c700，将事件传递到下一个线程池名称=ADIDStore，队列大小=1,EventDispatcher.cpp:757

- 在我们设置专用资源后：

- EventHandler，2024-09-02 08:45:54,673,INFO，0x7f4867ff9700，将事件传递到下一个线程池名称=ADThreadPool0，队列大小=1,EventDispatcher.cpp:841

跟踪"ADThreadPool0"的线程池使用情况：

1.0x7f57792f7700，将事件传递到下一个线程池名称= ADThreadPool0（很少回滚StackID:0x7f57a4f761c0）

2. 0x7f57732c7700，堆叠：0x7f57a4f761c0调用ActiveDirectoryIDStore:方法MethodCaller<ActiveDirectoryIDStore， PlainAuthenticateAndQueryEvent>

3. 0x7f57732c7700,cntx=0000210117,sesn=ifedida-1/515863662/5273,CPMSessionID=C0A31430000000800018958,user=abcd，CallingStationID=[CAD] 956:已调用CAD_PAPAuthenticate(abcd)

4. 0x7f57732c7700,cntx=0000210117,sesn=ifedida-1/51586362/5273,CPMSessionID=C0A31430000000800018958,user=abcd,CallingStationID=[CAD] 1026:CAD_PAPAuthenticate(abcd)成功

5. 0x7f57732c7700，将事件传递到下一个线程池名称=Main

常见问题

问题：ISE可以支持多少个AD加入点？

回答：您可以在单个ISE部署上配置最多50个Active Directory加入点。

问题：如果我有多个AD加入点，是否仍可以使用按需优先排序？

回答：Yes

问题：单个域没有优先级的默认线程大小是多少？

回答：15个线程

问题：如果配置优先级，如何进行计算？考虑一下，未为优先级配置带domain1.com的3个加入点场景 — domain1.com、domain2.com和domain3.com，为优先级配置了domain2.com和domain3.com。

回答：如果未将domain1配置为优先排序，则domain1.com会同时使用常用的15个线程。但是，由于domain2.com和domain3.com配置了优先级，因此它们默认使用10个线程，而不遵循/利用公用15个线程池。