目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

验证

常见问题解答

已知缺陷

简介

本文档介绍在Cisco ISE中配置和使用状态租用。

先决条件

要求

- 思科ISE中的状态流量知识

- 思科ISE中的AAA策略知识

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cat9300交换机版本17.9.5

- 身份服务引擎(ISE)v3.2

- 带ISE终端安全评估模块5.1.6的PC Windows 10企业版

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

安全评估租赁是思科ISE的一项功能，它存储数据库内最长365天的最新已知合规状态，并且不会联系终端检查合规性。但是，当安全评估租赁到期时，思科ISE不会自动触发终端重新身份验证或安全评估重新评估。由于使用的是同一会话，终端将保持相同的合规状态。终端重新身份验证时，运行状态并重置状态租用时间。

终端安全评估租用是存储在Oracle DB中的终端属性，并以EPOCH时间存储时间。也可以通过情景可视性和Oracle DB验证相同内容。

除了安全评估租用，ISE中还有一项功能，用于缓存上次已知的合规状态，该状态可配置时间量(最长200天/4800小时/288000分钟)配置为上次已知安全评估合规状态。此功能允许思科ISE缓存上次合规状态，如果终端在上次已知安全评估合规状态内变为不合规，ISE会将终端标记为合规，直到在安全评估策略中配置的宽限期为止。

Last Known Posture Compliant State值存储在Oracle DB中。它还存储在EPOCH time中。

配置

要在Cisco ISE中配置终端安全评估租用，请执行以下操作：

导航到工作中心>状态>设置>状态租赁。选中执行状态评估每，并配置天数（1-365天）。 此处设置为1天。

检查缓存上次已知安全评估合规状态并配置上次已知安全评估合规状态时间(最长200天/4800小时/288000分钟)。 此处配置为2天。

为简单起见，仅启用了一个安全评估策略（Windows FW检查），宽限期为2分钟。

验证

终端首次连接且符合要求。

ISE-PSC.log（调试中的终端安全评估）

在ise-psc.log中，您可以看到EP首次连接时，DB中没有到期时间。

2024-11-30 22:55:08,485 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-8][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019::::- posture expriy time retrieved from DB is "" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 22:55:08,485 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-8][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019::::- PostureExpiry value for B4-96-91-26-EB-A1 is not a number :

EP通过状态检查流程并变为合规。EP合规后，ISE将更新数据库，到期时间为1天(1733073953816)。

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is1733073953816 2024-12-01T22:55:54.306+0530

2024-11-30 22:55:55,307 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time1733073953816 <------Updating posture lease in DB (EDF_POSTUREEXPIRY)

2024-11-30 22:55:55,307 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updated posutre lease for session 08C9C50A000000177E20CE15

此外，ISE会使用宽限期到期时间1733160354306（2天）更新数据库。

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- remove user from expiry list

2024-11-30 22:55:54,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], <---- grace period expiry time 1733160354306 <----------- Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

重新连接EP后，会话直接成为Complaint。启用终端安全评估租用时，ISE从数据库检索终端安全评估到期时间并将会话标记为合规。

2024-11-30 23:04:17,673 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-11-30 23:04:17,673 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-11-30 23:04:17,677 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733073953816" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733073953816 2024-12-01T22:55:53.816+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733073953816 2024-12-01T22:55:53.816+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

2024-11-30 23:04:17,680 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:::::- User null belongs to groups NAC Group:NAC:IdentityGroups:Endpoint Identity Groups:Profiled:Workstation,NAC Group:NAC:IdentityGroups:Any

2024-11-30 23:04:17,680 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Compliant

情形 1：禁用Posture lease并启用Cache Last Known Posture Compliant Status,Last Known Posture Compliant State为2天。(此情景在终端安全评估租用到期且EP连接之后时也有效。)

在EP身份验证后，由于未启用终端安全评估租用，ISE执行终端安全评估检查。

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

EP合规后，ISE会在宽限期到期时间1733231423117（2天）内更新DB。

2024-12-01 18:40:23,116 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- remove user from expiry list

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733231423117 <--------------Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733057867397

现在，EP变成了非控诉。

与状况策略一样，仅检查Windows FW。禁用Windows FW并重新连接EP。

EP变为无投诉，但是，在安全评估策略中配置了2分钟的宽限期。因此，AC终端安全评估模块将状态显示为宽限期。

在RADIUS实时日志中，您可以看到EP被标记为投诉，即使状况检查失败。宽限期到期后，会话变为不合规状态。

在ise-psc.log中，您可以看到，当EP连接时，由于租用未启用，它检查了LSD以检索终端安全评估状态。

2024-11-30 23:26:16,482 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-11-30 23:26:16,482 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-11-30 23:26:16,483 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

EP的状态检查发生且失败。之后，ISE检查数据库以检索最后的CompliantExpiry值17331603543062天)。

2024-11-30 23:27:19,123 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Last compliant expiry period for device with mac: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 has not expired lastCompliantExpiry: 1733160354306.

由于lastCompliantExpiry仍然有效，它进一步检查配置为2分钟的安全评估策略上配置的宽限期。

2024-11-30 23:27:19,123 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - calculateGracePeriod: B4-96-91-26-EB-A1.

2024-11-30 23:27:19,544 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- calculateGracePeriod - matched policy: Default_Firewall_Policy_Win with grace period: 2 for mac: B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:27:19,544 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- calculateGracePeriod - grace period is: 2 for mac: B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Added user with mac B4-96-91-26-EB-A1 udid 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 grace period list with an expiration time of 2024/11/30 23:29:19 and startTime of 2024/11/30 23:27:19 <---------------- Updating the Grace period in DB (LAST_GRACE_EXPIRY)

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - device with mac: B4-96-91-26-EB-A1 - has grace period: 2 mins.

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Device with session id: 08C9C50A0000001A7E3D5087, client mac: B4-96-91-26-EB-A1 - has grace period: 2. Marking posture status as compliant

宽限期结束后，AC模块将失败的报告发送到ISE。ISE检查数据库中的宽限期并发现该宽限期已过期，然后它将该会话标记为非投诉并从DB中删除LastCompExpiryTime和GracePeriodTime。

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- value from cache 1732989439545 and db 1732989439545

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- getGracePeriodAndUpdate - StartTime 1732989439545

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Calculated the GracePeriod exp in min 0

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- GracePeriod value is 0 and removeUser

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- remove user from expiry list

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

如果EP重新连接且变为无抱怨，ISE不会执行安全评估策略的宽限期，因为最后一个合规期已过期，并且会话直接更新为无抱怨。

2024-12-01 00:49:40,004 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- handleGracePeriod - Last compliant period expired for device with mac: B4-96-91-26-EB-A1.

方案 2：禁用Posture lease和Cache Last Known Posture Compliant Status。

在这种情况下，默认情况下，ISE在数据库中将lastCompliantexpiry时间更新为365天。

由于未启用终端安全评估租用，发生终端安全评估检查，并且EP在该ISE更新数据库中的lastCompliant到期时间到365天后成为投诉。

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

2024-12-01 00:58:56,722 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - Device is compliant. Removing device with mac: B4-96-91-26-EB-A1 from grace period map

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Last cache time period is not set, setting lastCompliant expiry time to 365 days

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1764530936723 <------------Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime

情形 3：轻量级会话目录(LSD)对状况租用的影响。

启用或禁用LSD不会影响状态租用和上次合规状态，因为这两个属性都存储在Oracle DB中并在部署中复制。而LSD在内存中存储有限的EP属性，并复制到其他PSN。

启用LSD时：

要启用LSD，请导航到Administration > System > Settings > Light Data Distribution > Check RADIUS Session Directory。

EP首次连接并完成状态检查。EP合规后，会更新状态租用和数据库中最后一个已知的合规属性。

2024-12-02 19:36:43,274 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 19:36:43,276 WARN [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- Cannot find endpoint B4-96-91-26-EB-A1 in end point DB

2024-12-02 19:36:43,276 INFO [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- not able to find user name in posture pip for B4-96-91-26-EB-A1 08C9C50A0000002B87B7D6EC. Set posture status to unknown

2024-12-02 19:37:27,164 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000227EB700E6::::- posture expriy time retrieved from DB is "" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 19:37:29,110 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733321249110 <--------------------Updated last known compliance status in DB

2024-12-02 19:37:29,113 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530

2024-12-02 19:37:29,113 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time 1733234849113 <------Updated posture lease in DB

以下是LSD中分布在PSN上的属性。在属性中看不到状态租用和上次合规状态。

2024-12-02 19:37:32,221 DEBUG [LSD-consumers-pool-28][[]] cisco.cpm.lsd.service.SessionDirectory -:::::- Updating session sessionID:[08C9C50A0000002B87B7D6EC] status:[Authenticated] randomId:[0352b361-e72a-40e7-a0c8-b1ef779f73a5] auditSessionID:[08C9C50A0000002B87B7D6EC] accountingSessionID:[null] endpointMAC:[B4-96-91-26-EB-A1] callingStationId: [B4-96-91-26-EB-A1] endpointIP:[10.197.201.180], IPv6 : [[]], psnIP:[10.127.197.170] psnFQDN: [labpsn01.vmlab.local] deviceIP:[10.197.201.8] destinationIP:[10.127.197.170] nasIP:[10.197.201.8] nasIPv6:[null] postureStatus: [Compliant] timeStamp:[1733148451] cts:security-group-tag:[7] cts:vn:[null] proxyFlow:[null] retry count : 1

现在，使用部署中的另一个PSN对EP进行身份验证。

身份验证请求到达另一个PSN后，您可以看到PSN从数据库检索状态租用时间，并将会话直接标记为合规。同样的情况可以从实时日志中验证。

2024-12-02 20:08:27,449 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-02 20:08:27,449 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:08:27,468 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,471 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733234849113" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,471 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,472 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,472 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

当LSD被禁用时：

要禁用LSD，请导航到Administration > System > Settings > Light Data Distribution > Uncheck RADIUS Session Directory。

EP首次连接并完成状态流程。EP合规后，会更新状态租用和数据库中最后一个已知的合规属性。

2024-12-02 20:40:10,417 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:40:10,423 WARN [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- Cannot find endpoint B4-96-91-26-EB-A1 in end point DB

2024-12-02 20:40:10,423 INFO [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- not able to find user name in posture pip for B4-96-91-26-EB-A1 08C9C50A0000003087F1EE30. Set posture status to unknown

2024-12-02 20:40:45,679 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733325045679<--------------------Updated last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-02 20:40:45,682 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530

2024-12-02 20:40:45,682 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time 1733238645682<------Updated posture lease in DB (EDF_POSTUREEXPIRY)

现在，使用部署中的另一个PSN对EP进行身份验证。

身份验证请求到达另一个PSN后，您可以看到PSN从数据库检索状态租用时间，并将会话直接标记为合规。同样的情况可以从实时日志中验证。

2024-12-02 20:49:56,115 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-02 20:49:56,115 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:49:56,119 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733238645682" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

从这两个场景中，您可以确认LSD不会影响状态租用。

常见问题解答

1.终端安全评估租用和缓存的最后已知终端安全评估是否相互独立？

是，无需启用缓存的最后已知安全评估即可启用安全评估租用，反之亦然。终端安全评估租用将终端合规性状态保存为配置时间内的终端属性。缓存的上一个已知终端安全评估是在数据库内保存的时间，在该时间内，如果终端变为不合规状态，将指定宽限期。这不是终端属性。

2.终端安全评估租用和缓存的上次已知终端安全评估是否都跨节点复制？

终端安全评估租赁是一个终端属性，在所有节点上复制。缓存的上次已知状态不是终端属性，但是，由于该值在Oracle数据库中，它也会复制到所有节点。

3.重新启动节点是否会删除这些值？

否，因为这两个节点都保存在Oracle数据库中，所以重新加载节点不会删除这些值。

4.安全评估租赁是否会导致任何安全问题？

启用终端安全评估租用时，ISE不检查终端安全评估状态。它可能导致安全问题，因为如果终端设备不兼容，ISE可以将其视为投诉。建议结合终端设备安全评估租赁使用终端设备重新评估，以最大程度降低此风险。

已知缺陷

Cisco Bug ID CSCwk07454 PSN不会使用正确的状态租用到期时间更新数据库。

启用终端安全评估租用时，Cisco Bug ID CSCwi58421 PSN节点未使用正确的终端安全评估到期时间更新数据库。