目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

流程图

配置

验证

ISE验证

PxGrid用户验证

TrustSec SXP对等体验证

故障排除

在ISE上启用调试

日志片段

简介

本文档介绍如何通过ISE 3.2中的授权策略配置安全组标记(SGT)并将其分配到被动ID会话。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科ISE 3.2

- 被动ID、TrustSec和PxGrid

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科ISE 3.2

- FMC 7.0.1

- 运行16.12.1的WS-C3850-24P

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

思科身份服务引擎(ISE)3.2是支持此功能的最低版本。 本文档不介绍PassiveID、PxGrid和SXP配置。有关详细信息，请参阅管理员指南。

在ISE 3.1或更早版本中，安全组标记(SGT)只能分配到Radius会话或主动身份验证（例如802.1x和MAB）。使用ISE 3.2，我们可以为PassiveID会话配置授权策略，以便当身份服务引擎(ISE)从提供程序(例如Active Directory域控制器(AD DC)WMI或AD代理)接收用户登录事件时，它根据用户Active Directory(AD)组成员身份向PassiveID会话分配安全组标记(SGT)。PassiveID的IP-SGT映射和AD组详细信息可以通过SGT交换协议(SXP)发布到TrustSec域和/或发布到Cisco Firepower管理中心(FMC)和思科安全网络分析(Stealthwatch)等Platform Exchange Grid(pxGrid)用户。

配置

流程图

流程图

配置

启用授权流程：

导航至 Active Directory > Advanced Settings > PassiveID Settings  并查看 Authorization Flow 复选框，以便为PassiveID登录用户配置授权策略。默认情况下该选项处于禁用状态。

启用授权流

注：要使此功能正常工作，请确保在部署中运行PassiveID、PxGrid和SXP服务。您可以在以下位置进行验证 Administration > System > Deployment .

策略集配置：

1. 为PassiveID创建单独的策略集（推荐）。

2. 对于Conditions，请使用属性 PassiveID·PassiveID_Provider  并选择提供商类型。

策略集

3. 为步骤1中创建的策略集配置授权规则。

- 为每个规则创建一个条件，并根据AD组、用户名或两者使用PassiveID词典。

- 为每个规则分配一个安全组标记并保存配置。

授权策略

注意：身份验证策略不相关，因为它未在此流中使用。

注：您可以使用 PassiveID_Username, PassiveID_Groups,或 PassiveID_Provider 属性以创建授权规则。

4.导航至 Work Centers > TrustSec > Settings > SXP Settings 启用 Publish SXP bindings on pxGrid 和 Add RADIUS and PassiveID Mappings into SXP IP SGT Mapping Table 与PxGrid用户共享PassiveID映射，并将它们包含在ISE上的SXP映射表中。

SXP设置

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

ISE验证

用户登录事件从提供商(例如Active Directory域控制器(AD DC)WMI或AD代理)发送到ISE后，继续检查实时日志。导航至 Operations > Radius > Live Logs.

Radius实时日志

点击“详细信息”(Details)列中的放大镜图标，以查看用户的详细报告，在此示例中为smith（域用户），如下所示。

其他用户（域管理员）的详细报告。如图所示，根据配置的授权策略分配不同的SGT。

验证ISE中的SGT/IP映射表。导航至 Work Centers >TrustSec > All SXP Mappings.

SXP映射表

注意：无法将API提供程序的PassiveID事件发布到SXP对等体。但是，这些用户的SGT详细信息可以通过pxGrid发布。

PxGrid用户验证

此CLI代码段验证FMC是否已从ISE获取之前提到的PassiveID会话的IP-SGT映射。

FMC CLI验证

TrustSec SXP对等体验证

交换机已从ISE获知PassiveID会话的IP-SGT映射，如此CLI摘录所示。

交换机CLI验证

注意:AAA和TrustSec的交换机配置不在本文档的讨论范围之内。有关相关配置，请查看Cisco TrustSec指南。

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

在ISE上启用调试

导航至 Administration > System > Logging > Debug Log Configuration 将下一个组件设置为指定的级别。

节点

组件名称

日志级别

日志文件名

被动ID

passiveid

跟踪

passiveid-*.log

PxGrid

pxgrid

跟踪

pxgrid-server.log

SXP

sxp

调试

sxp.log

注意：完成故障排除后，请记得重置调试，然后选择相关节点并单击 Reset to Default.

日志片段

1. ISE从提供商接收登录事件：

Passiveid-*.log文件：

Passiveid-*.log文件

2. ISE根据配置的授权策略分配SGT，并将PassiveID用户的IP-SGT映射发布到PxGrid用户和SXP对等体：

sxp.log文件：

sxp.log文件

pxgrid-server.log文件：

pxgrid-server.log文件