目录

简介

问题。将ISE升级到2.4后，您可能会收到警报“警报：安装的虚拟机许可证少于部署的虚拟机节点”，即使所有必需的许可证在升级前都已安装。

回答。对于版本2.4，建议您为部署中的VM节点安装适当的VM许可证。您必须根据VM节点的数量以及每个VM节点的资源（如CPU和内存）安装VM许可证。否则，您将收到获取和安装版本2.4中VM许可证密钥的警告和通知，但服务不会中断。

警报本身将以多种方式显示。

- 升级后首次登录时的许可证警告：

- 升级后首次登录时的许可证信息消息：

- 警报Dashlet：

VM许可证分为三类：小型、中型和大型。例如，如果您使用具有8个核心和64 GB RAM的3595个等效虚拟机节点，则可能需要中等类别的虚拟机许可证，如果您想在虚拟机上复制相同的功能。您可以根据部署要求，根据虚拟机数量及其资源安装多个虚拟机许可证。

VM许可证是基础设施许可证，因此，您可以安装VM许可证，而不考虑部署中可用的终端许可证。即使在部署中未安装任何评估、基础、Plus或Apex许可证，也可以安装VM许可证。但是，要使用Base、Plus或Apex许可证启用的功能，您必须安装适当的许可证。

在安装或升级到版本2.4后，如果部署的虚拟机节点数和已安装的虚拟机许可证之间存在任何不匹配，则警报面板中每14天显示一次警报。如果VM节点的资源发生任何更改或者每当注册或取消注册VM节点时，也会显示警报。

VM许可证是永久许可证。每次您登录Cisco ISE GUI时都会显示VM许可更改，直到您在通知弹出窗口中选中“不再显示此消息”复选框。

如果您计划升级到版本2.4，请联系licensing@cisco.com并提供包含VM购买信息的销售订单编号，以便为之前购买的每个VM获取一个中型VM许可证。您还必须将CCOID与销售订单编号一起包含。别名仅适用于希望升级到2.4并需要PAK的以前购买的客户。新客户应通过直销或合作伙伴引导其完成常规购买流程，从而引导其完成购买。

下表按类别显示了最低VM资源：

VM类别

RAM范围

CPU数量

小型

16 GB

12个CPU

中

64 GB

16个CPU

大型

256 GB

16个CPU

有关许可证的详细信息，请参阅思科身份服务引擎管理员指南2.4版中的“思科ISE许可证”一章。

升级指南中也提供了以下信息：

思科身份服务引擎升级指南，版本2.4