目录

简介

下一代加密

套件 — B-GCM-128

先决条件

要求

使用的组件

认证中心

配置

网络拓扑

使路由器能够使用椭圆曲线数字签名算法所需的步骤

配置

检验连接

故障排除

结论

简介

本文档介绍如何在支持思科下一代加密(NGE)算法集的两台路由器之间配置FlexVPN。

下一代加密

思科NGE加密保护通过使用四个可配置、已建立且公共域加密算法的网络传输的信息：

- 基于高级加密标准(AES)的加密，该标准使用128位或256位密钥

- 使用椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)的数字签名，该算法使用带256位和384位素模的曲线

- 使用椭圆曲线Diffie-Hellman(ECDH)方法的密钥交换

- 基于安全散列算法2(SHA-2)的散列（数字指纹）

美国国家安全局(NSA)指出，这四种算法结合起来为保密信息提供了充分的信息保障。NSA Suite B IPsec加密已作为RFC 6379中的标准发布，并已在业界得到认可。

套件 — B-GCM-128

根据RFC 6379,Suite Suite-B-GCM-128需要这些算法。

此套件通过128位AES-GCM（请参阅RFC4106）提供封装安全负载(ESP)完整性保护和机密性保护。 当同时需要ESP完整性保护和加密时，应使用此套件。

ESP

加密AES，在Galois/Counter模式(GCM)(RFC4106)下，使用128位密钥和16个八位组完整性检查值(ICV)

完整性NULL

IKEv2

加密AES，在密码块链(CBC)模式(RFC3602)下使用128位密钥

伪随机函数HMAC-SHA-256(RFC4868)

完整性HMAC-SHA-256-128(RFC4868)

Diffie-Hellman组256位随机ECP组(RFC5903)

有关Suite B和NGE的详细信息，请参阅下一代加密。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- FlexVPN

- 互联网密钥交换版本2(IKEv2)

- IPsec

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Hardware:运行安全许可证的第2代集成多业务路由器(ISR)(G2)。

- 软件：Cisco IOS®软件版本15.2.3T2。Cisco IOS软件版本M或15.1.2T或更高版本可以使用，因为GCM引入时就是这个版本。

有关详细信息，请参阅功能导航器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

认证中心

目前，Cisco IOS软件不支持运行ECDH的本地证书颁发机构(CA)服务器，这是Suite B所必需的。必须实施第三方CA服务器。此示例使用基于Suite B PKI的Microsoft CA

配置

网络拓扑

本指南基于此图示拓扑。应根据您的要求修改IP地址。

注意：

设置由两台直接连接的路由器组成，路由器之间可能分隔许多跳。如果是，请确保有到达对等IP地址的路由。此配置仅详细说明所使用的加密。IKEv2路由或路由协议应通过IPSec VPN实施。

使路由器能够使用椭圆曲线数字签名算法所需的步骤

1. 创建域名和主机名，这是创建EC密钥对的先决条件。

ip domain-name cisco.com

hostname Router1

crypto key generate ec keysize 256 label Router1.cisco.com

注意：除非您运行的版本包含Cisco Bug ID CSCue59994的修复，否则路由器将不允许您注册密钥大小小于768的证书。

2. 创建本地信任点以从CA获取证书。

crypto pki trustpoint ecdh

enrollment terminal

revocation-check none

eckeypair Router1.cisco.com

注意：由于CA处于脱机状态，因此已禁用撤销检查。应启用撤销检查以在生产环境中实现最高安全性。

3. 验证信任点（这将获取包含公钥的CA证书的副本）。

crypto pki authenticate ecdh

4. 在提示符后输入CA的base 64编码证书。  输入quit，然后输入yes接受。

5. 将路由器注册到CA上的PKI。

crypto pki enrol ecdh

6. 显示的输出用于向CA提交证书请求。对于Microsoft CA，连接到CA的Web界面并选择“提交证书请求”。

7. 将从CA收到的证书导入路由器。导入证书后输入quit。

crypto pki import ecdh certificate

配置

此处提供的配置适用于Router1。Router2需要配置镜像，其中只有隧道接口上的IP地址是唯一的。

1. 创建证书映射以匹配对等设备的证书。

crypto pki certificate map certmap 10

subject-name co cisco.com

2. 为Suite B配置IKEv2建议。

crypto ikev2 proposal default

encryption aes-cbc-128

integrity sha256

group 19

注意：IKEv2智能默认值在默认IKEv2建议中实施许多预配置算法。由于套件Suite-B-GCM-128需要aes-cbc-128和sha256，因此您必须在这些算法中删除aes-cbc-256、sha384和sha512。原因是IKEv2在提供选择时选择最强的算法。为获得最高安全性，请使用aes-cbc-256和sha512。但是，Suite-B-GCM-128不需要这些。要查看已配置的IKEv2建议，请输入show crypto ikev2 proposal命令。

3. 配置IKEv2配置文件以匹配证书映射并使用ECDSA与之前定义的信任点。

crypto ikev2 profile default

match certificate certmap

identity local dn

authentication remote ecdsa-sig

authentication local ecdsa-sig

pki trustpoint ecdh

4. 配置IPSec转换以使用GCM。

crypto ipsec transform-set ESP_GCM esp-gcm

mode transport

5. 使用之前配置的参数配置IPSec配置文件。

crypto ipsec profile default

set transform-set ESP_GCM

set pfs group19

set ikev2-profile default

6. 配置隧道接口。

interface Tunnel0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

tunnel source Gigabit0/0 tunnel destination 10.10.10.2

tunnel protection ipsec profile default

检验连接

使用本部分可确认配置能否正常运行。

1. 验证ECDSA密钥是否已成功生成。

Router1#show crypto key mypubkey ec

% Key pair was generated at: 04:05:07 JST Jul 6 2012

Key name: Router1.cisco.com

Key type: EC KEYS

Storage Device: private-config

Usage: Signature Key

Key is not exportable.

Key Data&colon;

30593013 06072A86 48CE3D02 0106082A 8648CE3D 03010703 4200048F 2B0B5B5E

(...omitted...)

2. 验证证书已成功导入且已使用ECDH。

Router1#show crypto pki certificates verbose ecdh

Certificate

Status: Available

Version: 3

Certificate Serial Number (hex): 6156E3D5000000000009

(...omitted...)

3. 验证IKEv2 SA已成功创建并使用Suite B算法。

Router1#show crypto ikev2 sa

IPv4 Crypto IKEv2  SA

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status

1         10.10.10.1/500        10.10.10.2/500        none/none            READY

Encr: AES-CBC, keysize: 128, Hash: SHA256, DH Grp:19, Auth sign: ECDSA, Auth verify:

ECDSA

Life/Active Time: 86400/20 sec

4. 验证IKEv2 SA已成功创建并使用Suite B算法。

Router1#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0

Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 10.10.10.1

(...omitted...)

local crypto endpt.: 10.10.10.1, remote crypto endpt.: 10.10.10.2

plaintext mtu 1466, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0

current outbound spi: 0xAC5845E1(2891466209)

PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:

spi: 0xAEF7FD9C(2935487900)

transform: esp-gcm ,

in use settings ={Transport, }

conn id: 6, flow_id: SW:6, sibling_flags 80000000, crypto map: Tunnel0-head-0

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4341883/3471)

IV size: 8 bytes

replay detection support: N

Status: ACTIVE(ACTIVE)

注意：在此输出中，与Internet密钥交换版本1(IKEv1)不同，完全向前保密(PFS)Diffie-Hellman(DH)组值显示为PFS(Y/N):N，DH组：第一次隧道协商期间无，但在重新生成密钥后，显示正确的值。虽然Cisco Bug ID CSCug67056中描述了此行为，但这不是Bug。IKEv1和IKEv2之间的区别在于，在IKEv1和IKEv2中，子安全关联(SA)是作为AUTH交换本身的一部分创建的。仅在重新生成密钥时，才使用在加密映射下配置的DH组。因此，您会看到PFS(Y/N):N，DH组：直到第一次重新键。但是，使用IKEv1时，您会看到不同的行为，因为子SA创建在快速模式期间发生，并且CREATE_CHILD_SA消息具有用于承载指定DH参数以派生新共享密钥的密钥交换负载的设置。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

结论

NGE中定义的高效和强大的加密算法提供长期保证，以低处理成本提供和维护数据机密性和完整性。NGE可以通过提供Suite B标准加密的FlexVPN轻松实施。

有关思科实施Suite B的详细信息，请参阅下一代加密。