目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

添加集群

中断集群

共享状态

故障排除

设备配置不正确

所有HA成员必须具有最新策略

相关文档

简介

设备集群在两台设备或堆栈之间提供配置和网络功能的冗余。本文介绍如何在Cisco Firepower 7000和8000系列设备上配置集群。

先决条件

在尝试建立集群之前，必须熟悉集群的各种功能。Cisco建议您阅读《FireSIGHT系统用户指南》的“集群设备”部分以了解详细信息。

要求

两台设备必须具有以下相同的组件：

1. 相同的硬件型号

注意：不能在集群中配置堆栈和单台设备。它们必须位于同一类型或两个相似单一设备的堆栈中。

2. 在完全相同的插槽中使用相同的网络模块（网络模块）

注意：检查集群的必备条件时，不考虑堆叠网络模块。它们被视为与空插槽相同。

3. 相同的许可证，它们必须完全相同。如果一台设备有额外的许可证，则无法形成集群。

4. 相同的软件版本

5. 相同的VDB版本

6. 相同的NAT策略（如果已配置）

使用的组件

- 两个Cisco Firepower 7010，版本5.4.0.4

- FireSIGHT管理中心5.4.1.3

注意：本文档中的信息是从特定实验环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

添加集群

1.导航至“设备”>“设备管理”。

2.选择要集群的设备。在页面右上角，选择“添加”下拉列表。

3.选择“添加群集”。

4.出现“添加群集”弹出窗口。您将看到以下屏幕。提供活动和备份设备的IP地址。

5.单击“群集”按钮。如果满足所有必备条件，您将看到“添加集群状态”窗口，最长10分钟。

6.成功创建集群后，您将在“设备管理”页中找到更新的设备。

7.除铅笔图标外，单击旋转箭头可切换集群中的活动对等体。

中断集群

您可以通过点击除回收站图标外的Break集群选项来中断集群。

点击回收站图标后，系统将要求您从备份设备中删除接口配置。选择是或否。

您还可以通过单击回收站从管理中心删除集群和取消注册设备。

如果设备无法访问管理中心，您可以在CLI上使用以下命令中断集群：

> configure clustering disable

共享状态

集群状态共享允许集群设备或集群堆栈同步状态，这样，如果其中一个设备或堆栈发生故障，另一个对等设备就可以在流量传输不中断的情况下接管。

注意：在配置集群状态共享之前，必须在两台设备或集群中的主堆叠设备上配置并启用高可用性(HA)链路接口。

警告：启用状态共享会降低系统性能。

要在HA链路上启用状态共享，请执行以下步骤：

1.导航至“设备”>“设备管理”。选择集群并编辑。

2.选择“接口”选项卡。

3.选择要作为HA链接的链路。

4.单击编辑(铅笔图标)。 系统将显示“编辑接口”窗口。

5.启用链接并配置其他选项后，单击Save。

6.现在导航至“集群”选项卡。您将在页面右侧看到一个名为“状态共享”的部分。

7.单击铅笔图标可编辑状态共享选项。

8.确保选中“启用”选项。

9.或者，您可以更改“流生存期”、“同步间隔”和“最大HTTP URL长度”。

状态共享现已启用。您可以通过点击Statistics旁边的放大镜图标来检查流量统计信息。您将看到两个设备的流量统计信息，如下所示。

启用状态共享后，活动成员上的接口关闭，所有TCP连接都会传输到现在已变为活动状态的备用设备。

故障排除

设备配置不正确

如果其中一个必备条件未执行，则显示以下错误消息：

在管理中心上，导航至Devices > Device Management，并验证两台设备是否具有相同的软件版本、硬件型号、许可证和策略。

或者，在设备上，可以运行以下命令来验证应用的访问控制策略以及硬件和软件版本：

> show summary

-----------------[ Device ]-----------------

Model                     : Virtual Device 64bit (69) Version 5.4.0.4 (Build 55)

UUID                      : 4dfa9fca-30f4-11e5-9eb3-b150a60d4996

VDB version               : 252

----------------------------------------------------

------------------[ policy info ]-------------------

Access Control Policy     : Default Access Control

Intrusion Policy          : Initial Inline Policy

.

.

.

Output Truncated

.

要验证NAT策略，请在设备上运行以下命令：

> show nat config

注意：许可证只能在管理中心上检查，因为许可证只存储在管理中心上。

所有HA成员必须具有最新策略

您可能会遇到的另一个错误是：

当访问控制策略不是最新时，会发生此错误。重新应用策略并重新尝试集群配置。

相关文档

- 集群设备 — FireSIGHT系统用户指南