目录

简介

先决条件

硬件要求

程序

步骤 1：备份当前配置和数据

步骤2.取出并更换现有存储介质

步骤3.重新配置RAID控制器

步骤4.重新配置闪存硬件

步骤5.重新安装操作系统

步骤6.恢复备份

相关的思科支持社区讨论

简介

思科统一计算系统(UCS)设备配置了RAID硬件和相关驱动器以配置逻辑卷，该逻辑卷提供冗余并为操作系统提供单一存储空间。本文档介绍了执行以下操作的步骤：

- 备份现有Sourcefire软件安装

- 取出并更换现有存储介质

- 重新配置RAID控制器

- 重新配置存储硬件

- 重新安装操作系统

- 恢复备份

先决条件

硬件要求

本文档中的说明适用于Cisco FireSIGHT管理中心FS2000和FS4000型号。

本文档使用位于特定实验环境中的设备创建。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

程序

步骤 1：备份当前配置和数据

1.1.  登录UM的Web用户界面（也称为GUI）。

1.2.  导航至系统>工具>备份/恢复。

1.3.  单击“Defense Center Backup”。系统将显示“备份管理”页。

1.4在“名称”字段中为备份指定名称。

1.5确保选中备份配置和备份事件。

1.6单击“Start Backup(开始备份)”按钮。

提示：备份存档是位于/var/sf/backups中的tar.gz文件。在系统重新格式化和安装时，使用SCP或其他网络实用程序将备份复制到安全位置。

步骤2.取出并更换现有存储介质

注意：如果已在驱动器插槽中安装更换驱动器，则无需执行以下步骤：只需使用驱动器附带的滑板

2.1.  停止系统并关闭电源。

2.2.  系统应配置6个驱动器，以两行形式配置。一个接一个地按下释放卡扣，向外旋转手柄以移除驱动器。

2.3.  从驱动器滑槽中拧开驱动器。需要拆下四个螺钉，用螺纹粘合剂固定。螺钉可能有些难以拆卸。

图：四个十字头螺钉将驱动器固定到滑板上：每边两个。

注意：更换SSD与上述操作相反。SSD通常约为1/4厚，将放置在滑板底部。

2.5.  确保驱动器在滑板中面朝上，并且电源和数据连接面向滑板的后部，与锁杆相对。锁杆具有钩子，钩子卡在机箱上，并将驱动器牢固地连接到背板上，将驱动器拉入系统。如果锁扣钩在关闭拉杆之前未完全接合，则驱动器无法完全就位。

步骤3.重新配置RAID控制器

3.1.  打开系统电源，等待RAID BIOS显示指示按Ctrl+H以显示WebBIOS的消息。这是RAID控制器的配置屏幕。系统完成开机自检并按Ctrl+H后，将显示以下屏幕：

3.2.  单击Start开始RAID配置。

3.3.  在此，您可以看到当前RAID配置：

3.4.  此系统已启动并运行，RAID运行正常。如果已更换原始驱动器，虚拟驱动器将丢失，并且驱动器将显示为未配置。在这种情况下，现有配置将被删除并重新配置。无论哪种情况，单击配置向导开始此过程。

3.5.  选择“新建配置”并单击“下一步”。

3.6.  如果出现提示，请选择“是”以清除当前配置：

3.7.  选择手动配置，然后单击下一步:

3.8.  选择左侧的6个驱动器。可以使用控制键和鼠标(Ctrl+单击)选择所有6个驱动器。如果没有鼠标，则必须选择并一次添加一个驱动器，使用选项卡和箭头键进行导航，使用Enter键激活按钮。选择所有6个驱动器后，单击“Add to Array(添加到阵列)”按钮。

3.9.  选择驱动器后，屏幕应与下面的捕获类似。按“Accept DG(接受DG)”按钮，完成驱动器选择。

3.10.  现在显示空闲虚拟设备。单击Add to SPAN(添加到SPAN)，然后单击Next(下一步)。

3.11.  下一个屏幕是配置RAID特定设置的位置。

注意：在右侧窗口中，文本“Next LD:(下一个LD:)”可能的RAID级别显示每个RAID级别所需的大小。RAID 6是所需配置，显示的大小为3.4888 TB。此大小需要输入到“选择大小”字段，如下所示。

3.12.  屏幕上显示的所有其他设置应保持不变。按接受。系统将显示有关电池备份的消息，确认该消息继续。如下所示列出虚拟驱动器后，按Next，单击Accept，然后单击Yes，回答Save this Configuration问题。

3.13.  出现警告消息，指示驱动器上的所有数据都将丢失，请单击是。

3.14.  RAID过程已完成，单击工具栏上的门图标退出并按是。

3.15.  必须重新启动才能完成该过程。

步骤4.重新配置闪存硬件

注意：UCS系统具有内部USB闪存驱动器，Firepower安装将其用作系统还原分区。此设备有时会与系统“断开连接”，Firepower安装可能无法检测到。

注意：以下过程需要对思科集成管理控制器(CIMC)进行SSH访问。CIMC配置不在本文档的范围内。

4.1.  通过安全外壳(SSH)访问CIMC，并使用管理员帐户登录。当您要访问时，请使用CIMC的IP地址。

localhost:~$ ssh admin@192.0.2.1

admin@192.0.2.0's password:

CIMC#

4.2.  更改到机箱范围：

CIMC# scope chassis

CIMC/chassis#

4.3.  检查flexflash控制器的状态：

CIMC/chassis# show flexflash

Controller   Product Name     Has Error  Firmware Version  Vendor   Internal State

------------ ---------------- ---------- ----------------- -------- ---------------

FlexFlash-0  Cisco FlexFlash  No         1.2 build 258     Cypress  Connected

在本例中，flexflash状态显示为Connected。如果显示Disconnected，请使用以下命令重置flexflash分区。

4.4.  更改到flexflash范围并运行reset命令：

CIMC/chassis# scope flexflash FlexFlash-0

CIMC/chassis/flexflash# reset-partition-defaults SLOT-1

This action will mark the SLOT-1 as healthy primary slot and SLOT-2 (if card existing) as unhealthy secondary-active. This operation may disturb the host connectivity as well.

Continue?[y|N] y

再次检查状态，确保flexflash状态现在显示为“已连接”。设备现在已准备好重新安装操作系统。

步骤5.重新安装操作系统

要重新安装系统，请导航至CIMC界面。此接口用于：

- 将ISO映像映射到系统上的驱动器

- 使用ISO映像重新启动系统

- 与安装程序交互

5.1.  获取ISO安装介质以供您选择的版本使用，并确保从运行CIMC Web界面的系统访问该介质。

5.2.  导航至CIMC IP地址以使用Web浏览器访问接口：

5.3.  单击KVM控制台图标。

注意：您需要在客户端操作系统和浏览器上正确设置java才能正确使用KVM。

5.4.  会连续弹出多个警告框，警告您使用java、您正在下载应用程序等。对每个提示进行肯定响应以继续。

5.6.  您将看到虚拟KVM控制台窗口。在菜单栏的顶部，单击“虚拟媒体”菜单，然后选择“激活虚拟设备”。

5.7.  现在单击Map CD/DVD。系统将显示文件浏览器窗口。导航至ISO安装介质的位置并选择ISO。如果未看到映射CD/DVD选项，请确保在上一步中选择了激活虚拟设备。

注意：映射选项在激活后才可见。

5.8.  然后单击“Map Device”。

5.9.  现在在“Power(电源)”菜单中，选择“Reset System(Warm boot)(重置系统（热启动）)”。

5.10.  出现Cisco闪屏徽标后，开始按<F6>获取系统启动菜单。按<F6>每隔几秒一次，直到您看到“Entering boot selection menu......”，如下所示：

5.11.  看到启动菜单后，选择标有“Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22”的项目，然后按Enter键。系统现在从ISO安装介质启动。

从这里开始安装非常简单，您将会被问到3个问题：

- 如果确定要安装

- 如果要删除网络和许可证设置

- 是否确定要擦除系统并安装

如果重新配置了驱动器，则除了许可证和网络设置之外，没有什么可保存的，因此对全部3个问题回答“是”是可以的。

步骤6.恢复备份

按照您通常的环境配置设备上的网络设置。

6.1.  导航至系统>工具>备份/恢复。

6.2.  选择“上传备份”。

注意：备份文件必须对您使用Web用户界面的系统可用。

6.3.  浏览到备份存档并选择它。

6.4.  选择“上载备份”按钮。上传后，备份应在“防御中心备份”列表中可用。

6.5.  选中此复选框，然后单击“恢复”。

注意：如果要同时恢复，请务必同时检查事件和配置。