目录

简介

LDAP身份验证对象的配置

相关文档

简介

身份验证对象是外部身份验证服务器的服务器配置文件，包含这些服务器的连接设置和身份验证过滤器设置。您可以在FireSIGHT管理中心上创建、管理和删除身份验证对象。本文档介绍如何在FireSIGHT系统上配置LDAP身份验证对象。

LDAP身份验证对象的配置

1.登录FireSIGHT管理中心的Web用户界面。

2.定位至系统>本地>用户管理。

选择Login Authentication选项卡。

单击Create Authentication Object。

3.选择Authentication Method和Server Type。

- 认证方法:LDAP

- 名称：<身份验证对象名称>

- 服务器类型:MS Active Directory

注意：标有星号(*)的字段为必填字段。

4.指定主服务器和备用服务器的主机名或IP地址。备份服务器是可选的。但是，同一域中的任何域控制器都可以用作备份服务器。

注意：虽然LDAP端口默认为端口389，但您可以使用LDAP服务器侦听的非标准端口号。

5.指定LDAP特定参数，如下所示：

提示：应在配置LDAP特定参数之前识别用户、组和OU属性。请阅读此文档以识别用于身份验证对象配置的Active Directory LDAP对象属性。

- 基础DN — 域或特定OU DN

- Base Filter — 用户所属的组DN。

- 用户名 - DC的模拟帐户

- 密码：<password>

- 确认密码：<password>

高级选项:

- 加密 :SSL、TLS或无

- SSL证书上传路径:上传CA认证（可选）

- 用户名模板:%s

- 超时 (秒):30

在AD的域安全策略设置中，如果LDAP服务器签名要求设置为需要签名，则必须使用SSL或TLS。

LDAP服务器签名要求

- 无:不需要数据签名即可与服务器绑定。如果客户端请求数据签名，则服务器支持它。

- 需要签名:除非使用TLS\SSL，否则必须协商LDAP数据签名选项。

注意：LDAPS不需要客户端或CA证书（CA证书）。但是，CA证书将上传到身份验证对象，这会增加安全级别。

6.指定属性映射

- UI访问属性:sAMAccountName

- 外壳访问属性:sAMAccountName

提示：如果在测试输出中遇到不支持的用户消息，请将UI Access Attribute更改为userPrincipalName，并确保User Name template设置为%s。

7.配置组控制的访问角色

在ldp.exe上，浏览到每个组，并将相应的组DN复制到身份验证对象，如下所示：

- <Group Name>组DN:<group dn>

- 组成员属性:应始终为成员

示例：

- 管理员组DN:CN=DC管理员，CN=安全组，DC=虚拟实验室，DC=本地

- 组成员属性:成员

AD安全组的属性为member，后跟成员用户的DN。member属性前面的number表示成员用户的数量。

8.选择与外壳访问过滤器的基本过滤器相同，或指定memberOf属性（如步骤5所示）。

外壳访问过滤器：(memberOf=<group DN>)

例如，

外壳访问过滤器：（memberOf=CN=Shell users，CN=安全组，DC=VirtualLab，DC=local）

9.保存身份验证对象并执行测试。成功的测试结果如下所示：

10.身份验证对象通过测试后，在系统策略中启用该对象，并将策略重新应用到设备。

相关文档

- 识别身份验证对象配置的Active Directory LDAP对象属性