目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何向Active Directory(AD)用户提供查询AD域控制器所需的最小权限。Sourcefire用户代理使用AD用户来查询AD域控制器。要执行查询，AD用户不需要任何附加权限。

先决条件

要求

思科要求您在Microsoft Windows系统上安装Sourcefire用户代理，并提供对AD域控制器的访问。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

首先，管理员必须专门为用户代理访问创建新的AD用户。如果此新用户不是域管理员组的成员（而且不应是），则可能必须明确授予该用户访问Windows Management Instrumentation(WMI)安全日志的权限。要授予权限，请完成以下步骤：

1. 打开WMI控制台：

1. 在AD服务器上，选择“开始”菜单。

2. 单击Run,然后输入wmimgmt.msc。

3. Click OK.系统将显示WMI控制台。

2. 在WMI控制台树上，右键单击WMI控件，然后单击属性。

3. 单击“Security”选项卡。

4. 选择要为其授予用户或组访问权限的命名空间(Root\CIMV2)，然后单击Security。

5. 在“安全”对话框中，单击“添加”。

6. 在选择用户、计算机或组对话框中，输入要添加的对象（用户或组）的名称。单击Check Names(检查名称)以验证您的条目，然后单击OK（确定）。您可能必须更改位置或单击“高级”以查询对象。有关详细信息，请参阅上下文相关帮助(?)。

7. 在“安全”对话框的“权限”部分，选择允许或拒绝，以便向新用户或组授予权限（最容易授予所有权限）。 必须至少为用户授予“远程启用”权限。

8. 单击Apply以保存更改。关闭窗口。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

如果配置更改后问题仍然存在，请更新分布式组件对象模型(DCOM)设置以允许远程访问：

1. 选择“开始”菜单。

2. 单击Run并输入DCOMCNFG。

3. Click OK.系统将显示“组件服务”对话框。

4. 在“组件服务”对话框中，展开组件服务，展开计算机，然后右键单击我的计算机并选择属性。

5. 在“我的计算机属性”对话框中，单击“COM安全”选项卡。

6. 在“启动和激活权限”下，单击编辑限制。

7. 在“启动和激活权限”对话框中，如果您的姓名或组未出现在“组”或“用户名”列表中，请完成以下步骤：

1. 在启动和激活权限对话框中，单击添加。

2. 在“选择用户、计算机或组”对话框中，在“输入要选择的对象名称”字段中输入您的名称和组，然后单击“确定”。

8. 在“启动和激活权限”对话框中，在“组”或“用户名”部分中选择您的用户和组。

9. 在“用户权限”下的“允许”列中，选中“远程启动”和“远程激活”复选框，然后单击确定。
注意：用户名必须具有在AD服务器上查询用户登录数据的权限。要通过代理向用户进行身份验证，请输入完全限定的用户名。默认情况下，用于登录安装代理的计算机的帐户的域会自动填充“域”字段。如果您提供的用户是不同域的成员，请更新提供的用户凭据的域。

10. 如果问题仍然存在，请在域控制器上尝试在管理审核和安全日志策略中添加用户。要添加用户，请完成以下步骤：

1. 选择组策略管理编辑器。

2. 选择“计算机配置”>“Windows设置”>“安全设置”>“本地策略”>“用户权限分配”。

3. 选择Manage auditing and security log。

4. 添加用户。