目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

重新启动防火墙管理中心进程

使用Web UI重新启动进程

使用CLI重新启动进程

重新启动受管设备进程

FirePOWER设备、ASA FirePOWER模块和NGIPS虚拟设备

系列2受管设备

相关信息

简介

本文档介绍如何使用Web用户界面(UI)或CLI在Cisco Firewall Management Center设备上重新启动服务。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

重新启动防火墙管理中心进程

为了排查问题，您可以重新启动FireSIGHT管理中心设备上运行的进程和服务。您可以重新启动这些服务和进程，而无需重新启动设备，如以下各节所述。

使用Web UI重新启动进程

要通过Web UI重新启动防火墙管理中心进程，请完成以下步骤：

1. 登录防火墙管理中心的Web UI。

2. 导航到System > Configuration > Process。

3. 单击Restart Management Center Console的Run Command。这会重新启动服务和进程。

使用CLI重新启动进程

要通过CLI重新启动防火墙管理中心进程，请完成以下步骤：

1. 登录防火墙管理中心的CLI。

2. 进入专家模式：
> expert

admin@masolorifirepowermanager:~$

3. 将您的权限级别提升到根用户模式：

admin@masolorifirepowermanager:~$ sudo su -

Password:

root@masolorifirepowermanager:~#

1. 在CLI中输入以下命令以重新启动控制台：

root@masolorifirepowermanager:~# /etc/rc.d/init.d/console restart

重新启动受管设备进程

本节介绍如何重新启动受管设备上运行的进程。

FirePOWER设备、ASA FirePOWER模块和NGIPS虚拟设备

要重新启动FirePOWER设备、思科自适应安全设备(ASA)模块或下一代入侵防御系统(NGIPS)虚拟设备上运行的进程，请完成以下步骤：

1. 通过安全外壳(SSH)登录到受管设备的CLI。

2. 如果在ASA上运行FirePOWER(SFR)服务模块，则必须在ASA上输入此命令以访问SFR模块：

ciscoasa# session sfr console

Opening console session with module sfr.

Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

FirePOWER login:

3. 提供用户凭证并成功登录外壳后，请输入以下命令以重新启动服务：

> system restart

This command will restart the application.  Continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

系列2受管设备

完成以下步骤，以重新启动在系列2受管设备上运行的进程：

1. 登录到Sourcefire受管设备的CLI。

2. 将您的权限级别提升到根用户模式：

admin@FirePOWER:~$ sudo su -

3. 在CLI中输入以下命令，以重新启动在受管设备上运行的进程：

root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart

相关信息

- 思科技术支持和下载