目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

发送入侵警报

发送运行状况警报

第1部分：  创建系统日志警报

第 2 部分：  创建运行状况监视器警报

发送影响标志、发现事件和恶意软件警报

简介

虽然FireSIGHT系统在其网络界面内提供各种事件视图，但您可能要配置外部事件通知以促进对关键系统的持续监控。您可以将FireSIGHT系统配置为生成警报，在生成以下内容之一时通过邮件、SNMP陷阱或系统日志通知您。本文介绍如何配置FireSIGHT管理中心以在外部系统日志服务器上发送警报。

先决条件

要求

Cisco建议您了解系统日志和FireSIGHT管理中心的相关知识。此外，防火墙中必须允许系统日志端口（默认值为514）。

使用的组件

本文档中的信息基于软件版本5.2或更高版本。

警告：本文档中的信息是从特定实验环境中的设备创建的，并以清除（默认）配置开头。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

发送入侵警报

1.登录到FireSIGHT管理中心的Web用户界面。

2.导航到Policies > Intrusion > Intrusion Policy。

3.点击要应用的策略旁边的Edit。

4.单击Advanced Settings。

5.在列表中找到Syslog Alerting并将其设置为Enabled。

6.单击Syslog Alerting右侧的Edit。

7.在Logging Hosts字段中键入系统日志服务器的IP地址。

8.从下拉菜单中选择相应的Facility和Severity。  这些值可以保留为默认值，除非系统日志服务器配置为接受特定设施或严重性的警报。

9.单击此屏幕左上角附近的Policy Information。

10.单击Commit Changes按钮。

11.重新应用入侵策略。

注意：为了生成警报，请在访问控制规则中使用此入侵策略。  如果未配置访问控制规则，则将此入侵策略设置为用作访问控制策略的默认操作，并重新应用访问控制策略。

现在，如果在该策略上触发入侵事件，系统还会向在入侵策略上配置的系统日志服务器发送警报。

发送运行状况警报

第1部分：  创建系统日志警报

1.登录到FireSIGHT管理中心的Web用户界面。

2.定位至策略>操作>预警。

3.选择Web界面右侧的Create Alert。

4.单击Create Syslog Alert。系统将显示配置弹出窗口。

5.提供预警的名称。

6.在主机字段中填写系统日志服务器的IP地址。

7.如果需要，请更改系统日志服务器的端口（默认端口为514）。

8.选择适当的设施和严重性。

9.单击保存按钮。您将返回Policies > Actions > Alerts页。

10.启用系统日志配置。

第 2 部分：  创建运行状况监视器警报

以下说明介绍了使用您刚刚创建的syslog警报（在上一节中）配置运行状况监控警报的步骤：

1.转到策略>操作>警报页，然后选择运行状况监控器警报，该页位于页面顶部。

2.为运行状况警报命名。

3.选择Severity（按住CTRL键的同时单击可用来选择多个严重性类型）。

4.从Module列中选择要向其发送警报的系统日志服务器的运行状况模块（例如，磁盘使用情况）。

5.从Alerts列中选择以前创建的syslog警报。

6.单击保存按钮。

发送影响标志、发现事件和恶意软件警报

您还可以配置FireSIGHT管理中心，以便针对具有特定影响标志、特定类型的发现事件和恶意软件事件的事件发送系统日志警报。为此，您必须第1部分：创建系统日志警报，然后配置要发送到系统日志服务器的事件类型。为此，您可以导航到策略>操作>警报页面，然后选择所需警报类型的选项卡。