目录

简介

先决条件

使用的组件

配置

部署OVF模板

开机并完成初始化

配置网络设置

执行初始设置

相关信息

简介

本文档介绍在VMware ESXi上运行的FireSIGHT管理中心（也称为防御中心）的初始设置。FireSIGHT管理中心允许您管理一个或多个FirePOWER设备、下一代入侵防御系统(NGIPS)虚拟设备和具备FirePOWER服务的自适应安全设备(ASA)。

注意：本文档是《FireSIGHT系统安装指南》和《用户指南》的补充。有关ESXi特定配置和故障排除问题，请参阅VMware知识库和文档。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于以下平台：

- 思科FireSIGHT管理中心

- 思科FireSIGHT管理中心虚拟设备

- VMware ESXI 5.0

在本文档中，“设备”是指以下平台：

- Sourcefire FirePOWER 7000系列设备和8000系列设备

- 适用于VMware ESXi的Sourcefire NGIPS虚拟设备

- 具备FirePOWER服务的Cisco ASA 5500-X系列

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

部署OVF模板

1. 从思科支持和下载站点下载Cisco FireSIGHT管理中心虚拟设备。

2. 将tar.gz文件的内容解压到本地目录。

3. 使用VMware vSphere客户端连接到ESXi服务器。

4. 登录vSphere客户端后，选择“文件”>“部署OVF模板”。

5. 单击Browse并找到您在步骤2中提取的文件。选择OVF文件Sourcefire_Defense_Center_Virtual64_VMware-ESXi-X.X.X-xxx.ovf，然后单击Next。

6. 在“OVF模板详细信息”屏幕上，单击下一步以接受默认设置。

7. 为管理中心提供名称，然后单击“下一步”。

8. 选择要在其上创建虚拟机的Datastore，然后单击“下一步”。

9. 单击“磁盘格式”的“厚调配格式”单选按钮，然后单击“下一步”。厚调配格式在创建虚拟磁盘时分配必要的磁盘空间，而薄调配格式按需使用空间。

10. 在“网络映射”部分，将FireSIGHT管理中心的管理接口关联到VMware网络，然后单击“下一步”。

11. 单击Finish以完成OVF模板部署。

开机并完成初始化

1. 导航至新创建的虚拟机。  右键单击服务器名称，然后选择Power > Power On，以便首次启动服务器。

2. 导航至Console选项卡以监控服务器控制台。系统将显示LILO Boot Menu。

一旦BIOS数据检查成功，初始化过程就会启动。第一次启动可能需要额外时间才能完成，因为配置数据库首次初始化。

完成后，您可能会看到“No thic device”(无此类设备)的消息。

3. 按Enter以获取登录提示。

注意：消息“WRITE SAME（写入相同）”失败。手动归零。” 可能在系统首次启动后出现。这不表示有缺陷，它正确表示VMware存储驱动程序不支持WRITE SAME命令。  系统显示此消息，然后使用fallback命令执行相同的操作。

配置网络设置

1. 在Sourcefire3D登录提示符上，使用以下凭证登录：
对于版本5.x

- username：admin

- 密码：Sourcefire

适用于6.x及更高版本

- username：admin

- 密码：管理123

提示：在GUI的初始设置过程中，您可以更改默认密码。

2. 网络的初始配置使用脚本完成。您需要以根用户身份运行该脚本。要切换到根用户，请输入sudo su -命令和密码Sourcefire或Admin123（用于6.x）。  以根用户身份登录管理中心命令行时，请谨慎。

admin@Sourcefire3D:~$ sudo su -

Password:

3. 要开始网络配置，请输入configure-network脚本作为根。

系统将要求您提供管理IP地址、网络掩码和默认网关。确认设置后，网络服务将重新启动。因此，管理接口关闭，然后恢复。

执行初始设置

1. 配置网络设置后，打开Web浏览器，通过HTTPS浏览到已配置的IP(本例中为https://192.0.2.2)。  根据提示对默认SSL证书进行身份验证。使用以下凭证登录：

对于版本5.x

- username：admin

- 密码：Sourcefire

适用于6.x及更高版本

- username：admin

- 密码：管理123

2. 在下面的屏幕上，除密码更改和接受服务条款外，所有GUI配置部分都是可选的。  如果知道信息，建议使用设置向导来简化管理中心的初始配置。配置后，单击Apply以将配置应用到管理中心和注册设备。 配置选项的简要概述如下：

- 更改密码:  允许您更改默认管理员帐户的密码。 需要更改密码。

- 网络设置:  允许您修改之前为设备或虚拟机的管理接口配置的IPv4和IPv6网络设置。

- 时间设置：  建议您将管理中心与可靠的NTP源同步。IPS传感器可以通过系统策略进行配置，以便与管理中心同步其时间。  或者，可以手动设置时区和显示时区。

- 定期规则更新导入：  在初始设置期间，启用定期Snort规则更新，或立即安装。

- 定期地理定位更新：  在初始设置期间，启用周期性地理定位规则更新，或立即安装。

- 自动备份：  安排自动配置备份。

- 许可证设置：  添加功能许可证。

- 设备注册：  允许您添加、许可初始访问控制策略并将其应用于预注册设备。  主机名/IP地址和注册密钥应与FirePOWER IPS模块上配置的IP地址和注册密钥匹配。

- 最终用户许可协议:  必须接受EULA。

相关信息

- 适用于VMware的Firepower管理中心虚拟快速入门指南，版本6.0

- 技术支持和文档 - Cisco Systems