目录

简介

背景信息

先决条件

要求

使用的组件

验证高可用性和可扩展性配置

FMC高可用性

FMC UI

FMC CLI

FMC REST-API

FMC故障排除文件

FDM高可用性

FDM UI

FDM REST-API

FTD CLI

FTD SNMP轮询

FTD故障排除文件

FTD高可用性和可扩展性

FTD CLI

FTD SNMP

FTD故障排除文件

FMC UI

FMC REST API

FDM UI

FDM REST-API

FCM用户界面

FXOS CLI

FXOS REST API

FXOS机箱show-tech文件

ASA高可用性和可扩展性

ASA CLI

ASA SNMP

ASA show-tech文件

FCM用户界面

FXOS CLI

FXOS REST-API

FXOS机箱show-tech文件

验证防火墙模式

FTD防火墙模式

FTD CLI

FTD故障排除文件

FMC UI

FMC REST-API

FCM用户界面

FXOS CLI

FXOS REST API

FXOS机箱show-tech文件

ASA防火墙模式

ASA CLI

ASA show-tech文件

FCM用户界面

FXOS CLI

FXOS REST-API

FXOS机箱show-tech文件

验证实例部署类型

FTD CLI

FTD故障排除文件

FMC UI

FMC REST-API

FCM用户界面

FXOS CLI

FXOS REST API

FXOS机箱show-tech文件

验证ASA情景模式

ASA CLI

ASA show-tech文件

使用ASA验证Firepower 2100模式

ASA CLI

FXOS CLI

FXOS show-tech文件

已知问题

相关信息

简介

本文档介绍如何验证Firepower高可用性和可扩展性配置、防火墙模式和实例部署类型。

背景信息

高可用性和可扩展性配置、防火墙模式和实例部署类型的验证步骤通过REST-API查询、SNMP显示在用户界面(UI)、命令行界面(CLI)和故障排除文件中。

先决条件

要求

基本产品知识、REST-API、SNMP。

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Firepower 11xx

- Firepower 21xx

- Firepower 31xx

- Firepower 41xx

- Firepower管理中心(FMC)版本7.1.x

- Firepower可扩展操作系统(FXOS)2.11.1.x

- Firepower设备管理器(FDM)7.1.x

- Firepower威胁防御7.1.x

- ASA 9.17.x

验证高可用性和可扩展性配置

高可用性是指故障切换配置。高可用性或故障切换设置会连接两台设备，以便在其中一台设备发生故障时，另一台设备可以接管。

可扩展性是指集群配置。集群配置允许您将多个FTD节点组合为单个逻辑设备。集群提供单个设备（管理、集成到网络）的所有便利性，以及多个设备增加的吞吐量和冗余。

在本文档中，这些表达式可互换使用：

- 高可用性或故障切换

- 可扩展性或群集

在某些情况下，无法验证高可用性和可扩展性配置或状态。例如，没有FTD独立配置的验证命令。独立、故障切换和集群配置模式是互斥的。如果设备没有故障切换和集群配置，则被视为在独立模式下运行。

FMC高可用性

FMC高可用性配置和状态可通过以下选项进行验证：

- FMC UI

- FMC CLI

- REST API请求

- FMC故障排除文件

FMC UI

按照以下步骤验证FMC UI上的FMC高可用性配置和状态：

1.选择“系统”>“集成”>“高可用性：

2.检查FMC的角色。在这种情况下，不配置高可用性，FMC在独立配置中运行：

如果配置了高可用性，则显示本地和远程角色：

FMC CLI

按照以下步骤验证FMC CLI上的FMC高可用性配置和状态：

1.通过SSH或控制台连接访问FMC。

2.运行专家命令，然后运行sudo su命令：

> expert

admin@fmc1:~$ sudo su

Password:

Last login: Sat May 21 21:18:52 UTC 2022 on pts/0

fmc1:/Volume/home/admin#

3.运行troubleshoot_HADC.pl命令，并选择选项1显示FMC的HA信息。如果未配置高可用性，则显示以下输出：

fmc1:/Volume/home/admin# troubleshoot_HADC.pl

****************  Troubleshooting Utility  **************

1   Show HA Info Of FMC

2   Execute Sybase DBPing

3   Show Arbiter Status

4   Check Peer Connectivity

5   Print Messages of AQ Task

6   Show FMC HA Operations History (ASC order)

7   Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8   Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9   Print HA Status Messages

10  Compare active and standby device list

11  Check manager status of standby missing devices

12  Check critical PM processes details

13   Help

0   Exit

**************************************************************

Enter choice: 1

HA Enabled: No

如果配置了高可用性，则显示以下输出：

fmc1:/Volume/home/admin# troubleshoot_HADC.pl

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 1

HA Enabled: Yes

This FMC Role In HA: Active - Primary

Status out put: vmsDbEngine (system,gui) - Running 29061

In vmsDbEngineStatus(): vmsDbEngine process is running at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize/HADC.pm line 3471.

Sybase Process: Running (vmsDbEngine, theSybase PM Process is Running)

Sybase Database Connectivity: Accepting DB Connections.

Sybase Database Name: csm_primary

Sybase Role: Active

注意：在高可用性配置中，FMC角色可以具有主角色或辅助角色以及主用或备用状态。

FMC REST-API

按照以下步骤通过FMC REST-API验证FMC高可用性和可扩展性配置及状态。使用REST-API客户端。在本例中，curl被使用：

1.请求身份验证令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

...

< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2.使用此查询中的令牌查找全局域的UUID:

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{    "items": [

{

"name": "Global",

"type": "Domain",

"uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"

},

{

"name": "Global/LAB2",

"type": "Domain",

"uuid": "84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000"

},

{

"name": "Global/TEST1",

"type": "Domain",

"uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001"

},

{

"name": "Global/TEST2",

"type": "Domain",

"uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-000000000001"

}

],

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"

},

"paging": {

"count": 4,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

}

注意：命令字符串的“| python -m json.tool”部分用于以JSON样式格式化输出，是可选的。

3.在此查询中使用全局域UUID:

# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/integration/fmchastatuses' -H 'accept: application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

如果未配置高可用性，则显示以下输出：

{

"links": {},

"paging": {

"count": 0,

"limit": 0,

"offset": 0,

"pages": 0

}

}

如果配置了高可用性，则显示以下输出：

{

"items": [

{

"fmcPrimary": {

"ipAddress": "192.0.2.1",

"role": "Active",

"uuid": "de7bfc10-13b5-11ec-afaf-a0f8cf9ccb46"

},

"fmcSecondary": {

"ipAddress": "192.0.2.2",

"role": "Standby",

"uuid": "a2de9750-4635-11ec-b56d-201c961a3600"

},

"haStatusMessages": [

"Healthy"

],

"id": "de7bfc10-13b5-11ec-afaf-a0f8cf9ccb46",

"overallStatus": "GOOD",

"syncStatus": "GOOD",

"type": "FMCHAStatus"

}

],

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/integration/fmchastatuses?offset=0&limit=25"

},

"paging": {

"count": 1,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

}

FMC故障排除文件

按照以下步骤验证FMC高可用性配置和FMC故障排除文件中的状态：

1.打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>.tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs

2.打开文件usr-local-sf-bin-troubleshoot_HADC.pl -a.output:

如果未配置高可用性，则显示以下输出：

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-troubleshoot_HADC.pl -a.output"

Output of /usr/local/sf/bin/troubleshoot_HADC.pl -a:

$VAR1 = [

'Mirror Server => csmEng',

{

'rcode' => 0,

'stderr' => undef,

'stdout' => 'SQL Anywhere Server Ping Utility Version 17.0.10.5745

Type       Property                  Value

---------  ----------------          ------------------------------

Database   MirrorRole                NULL

Database   MirrorState               NULL

Database   PartnerState              NULL

Database   ArbiterState              NULL

Server     ServerName                csmEng

Ping database successful.

'

}

];

(system,gui) - Waiting

HA Enabled: No

Sybase Database Name: csmEng

Arbiter Not Running On This FMC.

Not In HA

如果配置了高可用性，则显示以下输出：

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-troubleshoot_HADC.pl -a.output"

Output of /usr/local/sf/bin/troubleshoot_HADC.pl -a:

Status out put: vmsDbEngine (system,gui) - Running 9399

In vmsDbEngineStatus(): vmsDbEngine process is running at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize/HADC.pm line 3471.

$VAR1 = [

'Mirror Server => csm_primary',

{

'stderr' => undef,

'stdout' => 'SQL Anywhere Server Ping Utility Version 17.0.10.5745

Type       Property                  Value

---------  ----------------          ------------------------------

Database   MirrorRole                primary

Database   MirrorState               synchronizing

Database   PartnerState              connected

Database   ArbiterState              connected

Server     ServerName                csm_primary

Ping database successful.

',

'rcode' => 0

}

];

(system,gui) - Running 8185

...

HA Enabled: Yes

This FMC Role In HA: Active - Primary

Sybase Process: Running (vmsDbEngine, theSybase PM Process is Running)

Sybase Database Connectivity: Accepting DB Connections.

Sybase Database Name: csm_primary

Sybase Role: Active

Sybase Database Name: csm_primary

Arbiter Running On This FMC.

Peer Is Connected

FDM高可用性

可使用以下选项验证FDM高可用性配置和状态：

- FDM UI

- FDM REST API请求

- FTD CLI

- FTD SNMP轮询

- FTD故障排除文件

FDM UI

要验证FDM UI上的FDM高可用性配置和状态，请在主页上选中“高可用性”。如果未配置高可用性，则“高可用性”值未配置：

如果配置了高可用性，则显示本地和远程对等设备故障切换配置和角色：

FDM REST-API

按照以下步骤通过FDM REST-API请求验证FDM高可用性配置和状态。使用REST-API客户端。在本例中，curl被使用：

1.请求身份验证令牌：

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Cisco123" }' 'https://192.0.2.3/api/fdm/latest/fdm/token'

{

"access_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTMyMDg1MjgsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMjI1YWRhZWMtZDlhYS0xMWVjLWE5MmEtMjk4YjRjZTUxNmJjIiwibmJmIjoxNjUzMjA4NTI4LCJleHAiOjE2NTMyMTAzMjgsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MzIxMDkyODU2OSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTNmZDA3ZjMtZDgxZS0xMWVjLWE5MmEtYzk5N2UxNDcyNTM0IiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.ai3LUbnsLOJTN6exKOANsEG5qTD6L-ANd_1V6TbFe6M",

"expires_in": 1800,

"refresh_expires_in": 2400,

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMWVjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",

"token_type": "Bearer"

}

2.要验证高可用性配置，请使用此查询中的访问令牌值：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTMyMDg1MjgsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMjI1YWRhZWMtZDlhYS0xMWVjLWE5MmEtMjk4YjRjZTUxNmJjIiwibmJmIjoxNjUzMjA4NTI4LCJleHAiOjE2NTMyMTAzMjgsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MzIxMDkyODU2OSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTNmZDA3ZjMtZDgxZS0xMWVjLWE5MmEtYzk5N2UxNDcyNTM0IiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.ai3LUbnsLOJTN6exKOANsEG5qTD6L-ANd_1V6TbFe6M' 'https://192.0.2.3/api/fdm/v6/devices/default/ha/configurations'

如果未配置高可用性，则显示以下输出：

{

"items": [

{

"version": "issgb3rw2lixf",

"name": "HA",

"nodeRole": null,

"failoverInterface": null,

"failoverName": null,

"primaryFailoverIPv4": null,

"secondaryFailoverIPv4": null,

"primaryFailoverIPv6": null,

"secondaryFailoverIPv6": null,

"statefulFailoverInterface": null,

"statefulFailoverName": null,

"primaryStatefulFailoverIPv4": null,

"secondaryStatefulFailoverIPv4": null,

"primaryStatefulFailoverIPv6": null,

"secondaryStatefulFailoverIPv6": null,

"sharedKey": null,

"id": "76ha83ga-c872-11f2-8be8-8e45bb1943c0",

"type": "haconfiguration",

"links": {

"self": "https://192.0.2.2/api/fdm/v6/devices/default/ha/configurations/76ha83ga-c872-11f2-8be8-8e45bb1943c0"

}

}

],

"paging": {

"prev": [],

"next": [],

"limit": 10,

"offset": 0,

"count": 1,

"pages": 0

}

}

如果配置了高可用性，则显示以下输出：

{

"items": [

{

"version": "issgb3rw2lixf",

"name": "HA",

"nodeRole": "HA_PRIMARY",

"failoverInterface": {

"version": "ezzafxo5ccti3",

"name": "",

"hardwareName": "Ethernet1/1",

"id": "8d6c41df-3e5f-465b-8e5a-d336b282f93f",

"type": "physicalinterface"

},

...

3.要验证高可用性状态，请使用以下查询：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTMyMDg1MjgsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMjI1YWRhZWMtZDlhYS0xMWVjLWE5MmEtMjk4YjRjZTUxNmJjIiwibmJmIjoxNjUzMjA4NTI4LCJleHAiOjE2NTMyMTAzMjgsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MzIxMDkyODU2OSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTNmZDA3ZjMtZDgxZS0xMWVjLWE5MmEtYzk5N2UxNDcyNTM0IiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.ai3LUbnsLOJTN6exKOANsEG5qTD6L-ANd_1V6TbFe6M' 'https://192.0.2.3/api/fdm/v6/devices/default/operational/ha/status/default'

如果未配置高可用性，则显示以下输出：

{

"nodeRole" : null,

"nodeState" : "SINGLE_NODE",

"peerNodeState" : "HA_UNKNOWN_NODE",

"configStatus" : "UNKNOWN",

"haHealthStatus" : "HEALTHY",

"disabledReason" : "",

"disabledTimestamp" : null,

"id" : "default",

"type" : "hastatus",

"links" : {

"self" : "https://192.0.2.3/api/fdm/v6/devices/default/operational/ha/status/default"

}

}

如果配置了高可用性，则显示以下输出：

{

"nodeRole": "HA_PRIMARY",

"nodeState": "HA_ACTIVE_NODE",

"peerNodeState": "HA_STANDBY_NODE",

"configStatus": "IN_SYNC",

"haHealthStatus": "HEALTHY",

"disabledReason": "",

"disabledTimestamp": "",

"id": "default",

"type": "hastatus",

"links": {

"self": "https://192.0.2.3/api/fdm/v6/devices/default/operational/ha/status/default"

}

}

FTD CLI

按照部分中的步骤操作。

FTD SNMP轮询

按照部分中的步骤操作。

FTD故障排除文件

按照部分中的步骤操作。

FTD高可用性和可扩展性

FTD高可用性、可扩展性配置和状态可通过以下选项进行验证：

- FTD CLI

- FTD SNMP

- FTD故障排除文件

- FMC UI

- FMC REST-API

- FDM UI

- FDM REST-API

- FCM用户界面

- FXOS CLI

- FXOS REST-API

- FXOS机箱show-tech文件

FTD CLI

按照以下步骤验证FTD高可用性和可扩展性配置以及FTD CLI上的状态：

1.根据平台和部署模式使用以下选项访问FTD CLI:

- 直接SSH访问FTD — 所有平台

- 从FXOS控制台CLI(Firepower 1000/2100/3100)通过命令connect ftd访问

- 通过命令(Firepower 4100/9300)从FXOS CLI访问：

连接模块<x> [console|telnet],其中x是插槽ID，然后连接ftd [instance]，其中实例仅与多实例部署相关

- 对于虚拟FTD、直接SSH访问FTD或从虚拟机监控程序或云UI进行控制台访问

2.要验证FTD故障切换配置和状态，请在CLI上运行show running-config failover和show failover state命令。

如果未配置故障切换，则显示以下输出：

> show running-config failover

no failover

> show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -     Secondary

Disabled       None

Other host -     Primary

Not Detected   None

====Configuration State===

====Communication State==

如果配置了故障切换，则显示以下输出：

> show running-config failover

failover

failover lan unit primary

failover lan interface failover-link Ethernet1/1

failover replication http

failover link failover-link Ethernet1/1

failover interface ip failover-link 10.30.34.2 255.255.255.0 standby 10.30.34.3

> show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Primary

Active         None

Other host -   Secondary

Standby Ready  Comm Failure             09:21:50 UTC May 22 2022

====Configuration State===

Sync Done

====Communication State===

Mac set

3.要验证FTD集群配置和状态，请在CLI上运行show running-config cluster和show cluster info命令。

如果未配置集群，则显示以下输出：

> show running-config cluster

> show cluster info

Clustering is not configured

如果配置了集群，则显示以下输出：

> show running-config cluster

cluster group ftd_cluster1

key *****

local-unit unit-1-1

cluster-interface Port-channel48.204 ip 10.173.1.1 255.255.0.0

priority 9

health-check holdtime 3

health-check data-interface auto-rejoin 3 5 2

health-check cluster-interface auto-rejoin unlimited 5 1

health-check system auto-rejoin 3 5 2

health-check monitor-interface debounce-time 500

site-id 1

no unit join-acceleration

enable

> show cluster info

Cluster ftd_cluster1: On

Interface mode: spanned

Cluster Member Limit : 16

This is "unit-1-1" in state MASTER

ID        : 0

Site ID   : 1

Version   : 9.17(1)

Serial No.: FLM1949C5RR6HE

CCL IP    : 10.173.1.1

CCL MAC   : 0015.c500.018f

Module    : FPR4K-SM-24

Resource  : 20 cores / 44018 MB RAM

Last join : 13:53:52 UTC May 20 2022

Last leave: N/A

Other members in the cluster:

Unit "unit-2-1" in state SLAVE

ID        : 1

Site ID   : 1

Version   : 9.17(1)

Serial No.: FLM2108V9YG7S1

CCL IP    : 10.173.2.1

CCL MAC   : 0015.c500.028f

Module    : FPR4K-SM-24

Resource  : 20 cores / 44018 MB RAM

Last join : 14:02:46 UTC May 20 2022

Last leave: 14:02:31 UTC May 20 2022

注意：主和控制角色相同。

FTD SNMP

按照以下步骤通过SNMP验证FTD高可用性和可扩展性配置及状态：

1. 确保已配置并启用SNMP。对于FDM管理的FTD，请参阅在Firepower FDM上配置SNMP并对其进行故障排除以了解配置步骤。有关FMC管理的FTD，请参阅在Firepower NGFW设备上配置SNMP以了解配置步骤。

2. 要验证FTD故障切换配置和状态，请轮询OID.1.3.6.1.4.1.9.147.1.2.1.1。

如果未配置故障切换，则显示以下输出：

# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.5 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING: "Primary unit"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit (this device)"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.6 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "not Configured"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING: "Failover Off"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Failover Off"

如果配置了故障切换，则显示以下输出：

# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.5 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING: "Primary unit (this device)"   <-- This device is primary

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.6 = INTEGER: 9

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 10

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "fover Ethernet1/2"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING: "Active unit"                  <-- Primary device is active

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Standby unit"

3.要验证集群配置和状态，请轮询OID 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1。

如果未配置集群，则显示以下输出：

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.5 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0

如果集群已配置但未启用，则显示以下输出：

# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.7 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0                    <-- Cluster status, disabled

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.3.0 = INTEGER: 0                    <-- Cluster unit state, disabled

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 11

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "ftd_cluster1"        <-- Cluster group name

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1"            <-- Cluster unit name

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0                    <-- Cluster unit ID

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1                    <-- Cluster side ID

...

如果集群已配置、启用且运行正常，则显示以下输出：

# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.7 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 1                    <-- Cluster status, enabled

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.3.0 = INTEGER: 16                   <-- Cluster unit state, control unit

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 10

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "ftd_cluster1"        <-- Cluster group name

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1"            <-- Cluster unit name

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0                    <-- Cluster unit ID

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1                    <-- Cluster side ID

...

有关OID说明的详细信息，请参阅CISCO-UNIFIED-FIREWALL-MIB。

FTD故障排除文件

按照以下步骤验证FTD高可用性和可扩展性配置以及FTD故障排除文件中的状态：

1.打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs。

2.打开文件usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output:

# pwd

/ngfw/var/common/results-05-22-2022--102758/command-outputs

# cat 'usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output'

3.要验证故障切换配置和状态，请选中show failover部分。

如果未配置故障切换，则显示以下输出：

------------------ show failover ------------------

Failover Off

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: not Configured

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 3 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

如果配置了故障切换，则显示以下输出：

------------------ show failover ------------------

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: fover Ethernet1/2 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1291 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.17(1), Mate 9.17(1)

Serial Number: Ours FLM2006EN9UR93, Mate FLM2006EQFWAGG

Last Failover at: 13:45:46 UTC May 20 2022

This host: Primary - Active

Active time: 161681 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)…

4.要验证FTD集群配置和状态，请检查show cluster info部分。

如果未配置集群，则显示以下输出：

------------------ show cluster info ------------------

Clustering is not configured

如果已配置并启用集群，则显示以下输出：

------------------ show cluster info ------------------

Cluster ftd_cluster1: On

Interface mode: spanned

Cluster Member Limit : 16

This is "unit-1-1" in state MASTER

ID        : 0

Site ID   : 1

Version   : 9.17(1)

Serial No.: FLM1949C5RR6HE

CCL IP    : 10.173.1.1

CCL MAC   : 0015.c500.018f

Module    : FPR4K-SM-24

Resource  : 20 cores / 44018 MB RAM

Last join : 13:53:52 UTC May 20 2022

Last leave: N/A

Other members in the cluster:

Unit "unit-2-1" in state SLAVE

ID        : 1

Site ID   : 1

Version   : 9.17(1)

Serial No.: FLM2108V9YG7S1

CCL IP    : 10.173.2.1

CCL MAC   : 0015.c500.028f

Module    : FPR4K-SM-24

Resource  : 20 cores / 44018 MB RAM

Last join : 14:02:46 UTC May 20 2022

Last leave: 14:02:31 UTC May 20 2022

FMC UI

按照以下步骤验证FMC UI上的FTD高可用性和可扩展性配置及状态：

1.选择“设备”>“设备管理”：

2.要验证FTD高可用性和可扩展性配置，请检查标签“高可用性”或“集群”。如果两者都不存在，则FTD在独立配置中运行：

3.要验证FTD的高可用性和可扩展性状态，请在括号中检查设备角色。如果角色不存在且FTD不属于集群或故障转移，则FTD在独立配置中运行：

注意：在集群中，仅显示控制单元的角色。

FMC REST API

在这些输出中，ftd_ha_1、ftd_ha_2、ftd_standalone、ftd_ha、ftc_cluster1是用户可配置的设备名称。这些名称不指实际的高可用性和可扩展性配置或状态。

按照以下步骤通过FMC REST-API验证FTD高可用性和可扩展性配置及状态。使用REST-API客户端。在本例中，curl被使用：

1. 请求身份验证令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2.确定包含设备的域。在大多数REST API查询中，域参数是必填项。使用此查询中的令牌检索域列表：

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items":

[

{

"name": "Global",

"type": "Domain",

"uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"

},

{

"name": "Global/LAB2",

"type": "Domain",

"uuid": "84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000"

},

...

3.使用域UUID查询特定设备记录和特定设备UUID:

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"id": "796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devices/devicerecords/796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8"

},

"name": "ftd_ha_1",

"type": "Device"

},

...

4.要验证故障切换配置，请在此查询中使用第3步中的域UUID和设备/容器UUID:

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devices/devicerecords/796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

...

"containerDetails": {

"id": "eec3ddfc-d842-11ec-a15e-986001c83f2f",

"name": "ftd_ha",

"type": "DeviceHAPair"

},

...

5.要验证故障切换状态，请在此查询中使用第4步中的域UUID和DeviceHAPair UUID:

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devicehapairs/ftddevicehapairs/eec3ddfc-d842-11ec-a15e-986001c83f2f' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

...

"primaryStatus": {

"currentStatus": "Active",

"device": {

"id": "796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8",

"keepLocalEvents": false,

"name": "ftd_ha_1"

}

},

"secondaryStatus": {

"currentStatus": "Standby",

"device": {

"id": "e60ca6d0-d83d-11ec-b407-cdc91a553663",

"keepLocalEvents": false,

"name": "ftd_ha_2"

}

}

...

6.要验证集群配置，请在此查询中使用第3步中的域UUID和设备/容器UUID:

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devices/devicerecords/3344bc4a-d842-11ec-a995-817e361f7ea5' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

...

"containerDetails": {

"id": "8e6188c2-d844-11ec-bdd1-6e8d3e226370",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/deviceclusters/ftddevicecluster/8e6188c2-d844-11ec-bdd1-6e8d3e226370"

},

"name": "ftd_cluster1",

"type": "DeviceCluster"

},

...

7. 要验证集群状态，请在此查询中使用第6步中的域UUID和设备/容器UUID:

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/deviceclusters/ftddevicecluster/8e6188c2-d844-11ec-bdd1-6e8d3e226370' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"controlDevice": {

"deviceDetails": {

"id": "3344bc4a-d842-11ec-a995-817e361f7ea5",

"name": "10.62.148.188",

"type": "Device"

}

},

"dataDevices": [

{

"deviceDetails": {

"id": "a7ba63cc-d842-11ec-be51-f3efcd7cd5e5",

"name": "10.62.148.191",

"type": "Device"

}

}

],

"id": "8e6188c2-d844-11ec-bdd1-6e8d3e226370",

"name": "ftd_cluster1",

"type": "DeviceCluster"

}

FDM UI

按照部分中的步骤操作。

FDM REST-API

按照部分中的步骤操作。

FCM用户界面

FCM UI在平台模式下的Firepower 4100/9300和Firepower 2100（带ASA）上可用。

按照以下步骤验证FCM用户界面上的FTD高可用性和可扩展性状态：

1.要验证FTD故障切换状态，请在“逻辑设备”页上检查“HA-ROLE”属性值：

注意：逻辑设备标识符旁边的独立标签是指机箱逻辑设备配置，而不是FTD故障切换配置。

2.要验证FTD集群配置和状态，请在“逻辑设备”页上检查“集群”标签和“CLUSTER-ROLE”属性值：

FXOS CLI

FXOS CLI上的FTD高可用性和可扩展性配置以及状态验证在Firepower 4100/9300上可用。

按照以下步骤验证FTD高可用性和可扩展性配置以及FXOS CLI的状态：

1.建立到机箱的控制台或SSH连接。

2.要验证FTD高可用性状态，请运行scope ssa命令，然后运行scope slot <x>以切换到FTD运行的特定插槽并运行show app-instance expand 命令：

firepower # scope ssa

firepower /ssa # scope slot 1

firepower  /ssa/slot # show app-instance expand

Application Instance:

App Name: ftd

Identifier: ftd1

Admin State: Enabled

Oper State: Online

Running Version: 7.1.0.90

Startup Version: 7.1.0.90

Deploy Type: Container

Turbo Mode: No

Profile Name: RP20

Cluster State: Not Applicable

Cluster Role: None

App Attribute:

App Attribute Key Value

----------------- -----

firepower-mgmt-ip 192.0.2.5

ha-lan-intf       Ethernet1/2

ha-link-intf      Ethernet1/2

ha-role           active

mgmt-url          https://192.0.2.1/

uuid              796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8

...

3.要验证FTD集群配置和状态，请运行scope ssa命令，运行show logical-device <name> detail expand 命令，其中name是逻辑设备名称，show app-instance 命令。检查特定插槽的输出:

firepower # scope ssa

firepower /ssa # show logical-device ftd_cluster1 detail expand

Logical Device:

Name: ftd_cluster1

Description:

Slot ID: 1

Mode: Clustered

Oper State: Ok

Template Name: ftd

Error Msg:

Switch Configuration Status: Ok

Sync Data External Port Link State with FTD: Disabled

Current Task:

…

firepower /ssa # show app-instance

App Name   Identifier Slot ID    Admin State Oper State       Running Version Startup Version Deploy Type Turbo Mode Profile Name Cluster State   Cluster Role

---------- ---------- ---------- ----------- ---------------- --------------- --------------- ----------- ---------- ------------ --------------- ------------

ftd        ftd_cluster1 1          Enabled     Online           7.1.0.90        7.1.0.90        Container   No         RP20         In Cluster      Master

FXOS REST API

Firepower 4100/9300支持FXOS REST-API。

按照以下步骤通过FXOS REST-API请求验证FTD高可用性和可扩展性配置及状态。使用REST-API客户端。在本例中，curl被使用：

1.请求身份验证令牌：

# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123'  'https://192.0.2.100/api/login'

{

"refreshPeriod": "0",

"token": "3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d"

}

2.要验证FTD故障切换状态，请在此查询中使用令牌和插槽ID:

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d' 'https://192.0.2.100/api/slot/1/app-inst'

...

{

"smAppInstance": [

{

"adminState": "enabled",

"appDn": "sec-svc/app-ftd-7.1.0.90",

"appInstId": "ftd_001_JAD201200R43VLP1G3",

"appName": "ftd",

"clearLogData": "available",

"clusterOperationalState": "not-applicable",

"clusterRole": "none",

"currentJobProgress": "100",

"currentJobState": "succeeded",

"currentJobType": "start",

"deployType": "container",

"dn": "slot/1/app-inst/ftd-ftd1",

"errorMsg": "",

"eventMsg": "",

"executeCmd": "ok",

"externallyUpgraded": "no",

"fsmDescr": "",

"fsmProgr": "100",

"fsmRmtInvErrCode": "none",

"fsmRmtInvErrDescr": "",

"fsmRmtInvRslt": "",

"fsmStageDescr": "",

"fsmStatus": "nop",

"fsmTry": "0",

"hotfix": "",

"identifier": "ftd1",

"operationalState": "online",

"reasonForDebundle": "",

"resourceProfileName": "RP20",

"runningVersion": "7.1.0.90",

"smAppAttribute": [

{

"key": "firepower-mgmt-ip",

"rn": "app-attribute-firepower-mgmt-ip",

"urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-firepower-mgmt-ip",

"value": "192.0.2.5"

},

{

"key": "ha-link-intf",

"rn": "app-attribute-ha-link-intf",

"urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-ha-link-intf",

"value": "Ethernet1/2"

},

{

"key": "ha-lan-intf",

"rn": "app-attribute-ha-lan-intf",

"urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-ha-lan-intf",

"value": "Ethernet1/2"

},

{

"key": "mgmt-url",

"rn": "app-attribute-mgmt-url",

"urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-mgmt-url",

"value": "https://192.0.2.1/"

},

{

"key": "ha-role",

"rn": "app-attribute-ha-role",

"urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-ha-role",

"value": "active"

},

{

"key": "uuid",

"rn": "app-attribute-uuid",

"urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-uuid",

"value": "796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8"

}

],

...

3. 要验证FTD集群配置，请在此查询中使用逻辑设备标识符：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d' 'https://192.0.2.102/api/ld/ftd_cluster1'

{

"smLogicalDevice": [

{

"description": "",

"dn": "ld/ftd_cluster1",

"errorMsg": "",

"fsmDescr": "",

"fsmProgr": "100",

"fsmRmtInvErrCode": "none",

"fsmRmtInvErrDescr": "",

"fsmRmtInvRslt": "",

"fsmStageDescr": "",

"fsmStatus": "nop",

"fsmTaskBits": "",

"fsmTry": "0",

"ldMode": "clustered",

"linkStateSync": "disabled",

"name": "ftd_cluster1",

"operationalState": "ok",

"slotId": "1",

"smClusterBootstrap": [

{

"cclNetwork": "10.173.0.0",

"chassisId": "1",

"gatewayv4": "0.0.0.0",

"gatewayv6": "::",

"key": "",

"mode": "spanned-etherchannel",

"name": "ftd_cluster1",

"netmaskv4": "0.0.0.0",

"poolEndv4": "0.0.0.0",

"poolEndv6": "::",

"poolStartv4": "0.0.0.0",

"poolStartv6": "::",

"prefixLength": "",

"rn": "cluster-bootstrap",

"siteId": "1",

"supportCclSubnet": "supported",

"updateTimestamp": "2022-05-20T13:38:21.872",

"urllink": "https://192.0.2.101/api/ld/ftd_cluster1/cluster-bootstrap",

"virtualIPv4": "0.0.0.0",

"virtualIPv6": "::"

}

],

...

4.要验证FTD集群状态，请使用以下查询：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d' 'https://192.0.2.102/api/slot/1/app-inst'

{

"smAppInstance": [

{

"adminState": "enabled",

"appDn": "sec-svc/app-ftd-7.1.0.90",

"appInstId": "ftd_001_JAD19500BABIYA3OO58",

"appName": "ftd",

"clearLogData": "available",

"clusterOperationalState": "in-cluster",

"clusterRole": "master",

"currentJobProgress": "100",

"currentJobState": "succeeded",

"currentJobType": "start",

"deployType": "container",

"dn": "slot/1/app-inst/ftd-ftd_cluster1",

"errorMsg": "",

"eventMsg": "",

"executeCmd": "ok",

"externallyUpgraded": "no",

"fsmDescr": "",

"fsmProgr": "100",

"fsmRmtInvErrCode": "none",

"fsmRmtInvErrDescr": "",

"fsmRmtInvRslt": "",

"fsmStageDescr": "",

"fsmStatus": "nop",

"fsmTry": "0",

"hotfix": "",

"identifier": "ftd_cluster1",

"operationalState": "online",

"reasonForDebundle": "",

"resourceProfileName": "RP20",

"runningVersion": "7.1.0.90",

...

FXOS机箱show-tech文件

FTD高可用性和可扩展性配置及状态可在Firepower 4100/9300机箱show-tech文件中进行验证。

按照以下步骤验证FXOS机箱show-tech文件中的高可用性和可扩展性配置及状态：

1. 对于FXOS版本2.7及更高版本，请在<name>_BC1_all.tar/FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar中打开文件sam_techsupportinfo

对于早期版本，请在FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar中打开sam_techsupportinfo文件。

2.要验证故障切换状态，请在“show slot expand detail”部分的特定插槽下检查ha-role属性值的值:

# pwd

/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/

# cat sam_techsupportinfo

...

`show slot expand detail`

Slot:

Slot ID: 1

Log Level: Info

Admin State: Ok

Oper State: Online

Disk Format State: Ok

Disk Format Status: 100%

Clear Log Data: Available

Error Msg:

Application Instance:

App Name: ftd

Identifier: ftd1

Admin State: Enabled

Oper State: Online

Running Version: 7.1.0.90

Startup Version: 7.1.0.90

Deploy Type: Container

Turbo Mode: No

Profile Name: RP20

Hotfixes:

Externally Upgraded: No

Cluster State: Not Applicable

Cluster Role: None

Current Job Type: Start

Current Job Progress: 100

Current Job State: Succeeded

Clear Log Data: Available

Error Msg:

Current Task:

App Attribute:

App Attribute Key: firepower-mgmt-ip

Value: 10.62.148.89

App Attribute Key: ha-lan-intf

Value: Ethernet1/2

App Attribute Key: ha-link-intf

Value: Ethernet1/2

App Attribute Key: ha-role

Value: active

App Attribute Key: mgmt-url

Value: https://10.62.184.21/

3.要验证FTD集群配置，请在“show logical-device detail expand”部分中检查特定插槽下的Mode属性值的值:

`show logical-device detail expand`

Logical Device:

Name: ftd_cluster1

Description:

Slot ID: 1

Mode: Clustered

Oper State: Ok

Template Name: ftd

Error Msg:

Switch Configuration Status: Ok

Sync Data External Port Link State with FTD: Disabled

Current Task:

Cluster Bootstrap:

Name of the cluster: ftd_cluster1

Mode: Spanned Etherchannel

Chassis Id: 1

Site Id: 1

Key:

Cluster Virtual IP: 0.0.0.0

IPv4 Netmask: 0.0.0.0

IPv4 Gateway: 0.0.0.0

Pool Start IPv4 Address: 0.0.0.0

Pool End IPv4 Address: 0.0.0.0

Cluster Virtual IPv6 Address: ::

IPv6 Prefix Length:

IPv6 Gateway: ::

Pool Start IPv6 Address: ::

Pool End IPv6 Address: ::

Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:38:21.872

Cluster Control Link Network: 10.173.0.0

...

4.要验证FTD集群状态，请在“show slot expand detail”部分的特定插槽下检查集群状态和集群角色属性值的值:

`show slot expand detail`

Slot:

Slot ID: 1

Log Level: Info

Admin State: Ok

Oper State: Online

Disk Format State: Ok

Disk Format Status:

Clear Log Data: Available

Error Msg:

Application Instance:

App Name: ftd

Identifier: ftd_cluster1

Admin State: Enabled

Oper State: Online

Running Version: 7.1.0.90

Startup Version: 7.1.0.90

Deploy Type: Native

Turbo Mode: No

Profile Name:

Hotfixes:

Externally Upgraded: No

Cluster State: In Cluster

Cluster Role: Master

Current Job Type: Start

Current Job Progress: 100

Current Job State: Succeeded

Clear Log Data: Available

Error Msg:

Current Task:

ASA高可用性和可扩展性

使用以下选项可验证ASA高可用性和可扩展性配置及状态：

- ASA CLI

- ASA SNMP轮询

- ASA show-tech文件

- FCM用户界面

- FXOS CLI

- FXOS REST-API

- FXOS机箱show-tech文件

ASA CLI

按照以下步骤验证ASA CLI上的ASA高可用性和可扩展性配置：

1. 根据平台和部署模式，使用以下选项访问ASA CLI:

- 以设备模式直接telnet/SSH访问Firepower 1000/3100和Firepower 2100上的ASA

- 在平台模式下从Firepower 2100上的FXOS控制台CLI访问，并通过connect asa命令连接到ASA

- 通过命令(Firepower 4100/9300)从FXOS CLI访问：

连接模块<x> [console|telnet],其中x是插槽ID，然后连接asa

- 对于虚拟ASA，直接SSH访问ASA，或从虚拟机监控程序或云UI进行控制台访问

2.要验证ASA故障切换配置和状态，请在ASA CLI上运行show running-config failover和show failover state命令。

如果未配置故障切换，则显示以下输出：

asa# show running-config failover

no failover

asa# show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -     Secondary

Disabled       None

Other host -     Primary

Not Detected   None

====Configuration State===

====Communication State==

如果配置了故障切换，则显示以下输出：

asa# show running-config failover

failover

failover lan unit primary

failover lan interface failover-link Ethernet1/1

failover replication http

failover link failover-link Ethernet1/1

failover interface ip failover-link 10.30.35.2 255.255.255.0 standby 10.30.35.3

# show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Primary

Active         None

Other host -   Secondary

Standby Ready  Comm Failure             19:42:22 UTC May 21 2022

====Configuration State===

Sync Done

====Communication State===

Mac set

3.要验证ASA集群配置和状态，请在CLI上运行show running-config cluster和show cluster info命令。

如果未配置集群，则显示以下输出：

asa# show running-config cluster

asa# show cluster info

Clustering is not configured

如果配置了集群，则显示以下输出：

asa# show running-config cluster

cluster group asa_cluster1

key *****

local-unit unit-1-1

cluster-interface Port-channel48.205 ip 10.174.1.1 255.255.0.0

priority 9

health-check holdtime 3

health-check data-interface auto-rejoin 3 5 2

health-check cluster-interface auto-rejoin unlimited 5 1

health-check system auto-rejoin 3 5 2

health-check monitor-interface debounce-time 500

site-id 1

no unit join-acceleration

enable

asa# show cluster info

Cluster asa_cluster1: On

Interface mode: spanned

Cluster Member Limit : 16

This is "unit-1-1" in state MASTER

ID        : 0

Site ID   : 1

Version   : 9.17(1)

Serial No.: FLM2949C5232IT

CCL IP    : 10.174.1.1

CCL MAC   : 0015.c500.018f

Module    : FPR4K-SM-24

...

ASA SNMP

按照以下步骤通过SNMP验证ASA高可用性和可扩展性配置：

1. 确保已配置并启用SNMP。

2. 为了验证故障切换配置和状态轮询OID.1.3.6.1.4.1.9.147.1.2.1.1。1。

如果未配置故障切换，则显示以下输出：

# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.10 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING: "Primary unit"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit (this device)"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.6 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "not Configured"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING: "Failover Off"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Failover Off"

如果配置了故障切换，则显示以下输出：

# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.10 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING: "Primary unit (this device)"     <-- This device is primary

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.6 = INTEGER: 9

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 10

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "fover Ethernet1/2"

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING: "Active unit"                    <-- Primary device is active

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Standby unit"

3.要验证集群配置和状态，请轮询OID 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1。

如果未配置集群，则显示以下输出：

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.12 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0

如果集群已配置但未启用，则显示以下输出：

# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.12 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0              <-- Cluster status, disabled

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.3.0 = INTEGER: 0              <-- Cluster unit state, disabled

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 11

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "asa_cluster1"  <-- Cluster group name

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1"      <-- Cluster unit name

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0              <-- Cluster unit ID

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1              <-- Cluster side ID

...

如果集群已配置、启用且运行正常，则显示以下输出：

# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.12 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 1              <-- Cluster status, enabled

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.3.0 = INTEGER: 16             <-- Cluster unit state, control unit

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 10

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "asa_cluster1"  <-- Cluster group name

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1"      <-- Cluster unit name

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0              <-- Cluster unit ID

.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1              <-- Cluster side ID

...

有关OID说明的详细信息，请参阅CISCO-UNIFIED-FIREWALL-MIB。

ASA show-tech文件

1.  要验证ASA故障切换配置和状态，请选中show failover部分。

如果未配置故障切换，则显示以下输出：

------------------ show failover ------------------

Failover Off

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: not Configured

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 3 of 1292 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

如果配置了故障切换，则显示以下输出：

------------------ show failover ------------------

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: fover Ethernet1/2 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1291 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.17(1), Mate 9.17(1)

Serial Number: Ours FLM2006EN9AB11, Mate FLM2006EQZY02

Last Failover at: 13:45:46 UTC May 20 2022

This host: Primary - Active

Active time: 161681 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys)

...

2.要验证集群配置和状态，请检查show cluster info部分。

如果未配置集群，则显示以下输出：

------------------ show cluster info ------------------

Clustering is not configured

如果已配置并启用集群，则显示以下输出：

------------------ show cluster info ------------------

Cluster asa_cluster1: On

Interface mode: spanned

Cluster Member Limit : 16

This is "unit-1-1" in state MASTER

ID        : 0

Site ID   : 1

Version   : 9.17(1)

Serial No.: FLM2949C5232IT

CCL IP    : 10.174.1.1

CCL MAC   : 0015.c500.018f

Module    : FPR4K-SM-24

...

FCM用户界面

按照部分中的步骤操作。

FXOS CLI

按照部分中的步骤操作。

FXOS REST-API

按照部分中的步骤操作。

FXOS机箱show-tech文件

按照部分中的步骤操作。

验证防火墙模式

FTD防火墙模式

防火墙模式是指路由或透明防火墙配置。

可使用以下选项验证FTD防火墙模式：

- FTD CLI

- FTD show-tech

- FMC UI

- FMC REST-API

- FCM用户界面

- FXOS CLI

- FXOS REST-API

- FXOS机箱show-tech文件

注意：FDM不支持透明模式。

FTD CLI

按照以下步骤在FTD CLI上验证FTD防火墙模式：

1.根据平台和部署模式使用以下选项访问FTD CLI:

- 直接SSH访问FTD — 所有平台

- 从FXOS控制台CLI(Firepower 1000/2100/3100)通过命令connect ftd访问

- 通过命令(Firepower 4100/9300)从FXOS CLI访问：

connect module <x> [console|telnet],其中x是插槽ID，然后

connect ftd [instance]，其中实例仅与多实例部署相关。

- 对于虚拟FTD、直接SSH访问FTD或从虚拟机监控程序或云UI进行控制台访问

2.要验证防火墙模式，请在CLI上运行show firewall 命令：

> show firewall

Firewall mode: Transparent

FTD故障排除文件

按照以下步骤验证FTD故障排除文件中的FTD防火墙模式：

1.打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs。

2.打开文件usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output:

# pwd

/ngfw/var/common/results-05-22-2022--102758/command-outputs

# cat 'usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output'

3.要验证FTD防火墙模式，请选中show firewall 部分：

------------------ show firewall ------------------

Firewall mode: Transparent

FMC UI

按照以下步骤验证FMC UI上的FTD防火墙模式：

1.选择“设备”>“设备管理”：

2.检查“已路由”或“透明”标签:

FMC REST-API

按照以下步骤通过FMC REST-API验证FTD防火墙模式。使用REST-API客户端。在本例中，curl被使用：

1. 请求身份验证令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2.确定包含设备的域。在大多数REST API查询中，域参数是必填项。使用此查询中的令牌检索域列表：

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items":

[

{

"name": "Global",

"type": "Domain",

"uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"

},

{

"name": "Global/LAB2",

"type": "Domain",

"uuid": "84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000"

},

...

3.使用域UUID查询特定设备记录和特定设备UUID:

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"id": "796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devices/devicerecords/796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8"

},

"name": "ftd_ha_1",

"type": "Device"

},

...

4.在此查询中使用第3步中的域UUID和设备/容器UUID，并检查ftdMode的值:

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1./api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devices/devicerecords/796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

...

{

"accessPolicy": {

"id": "00505691-3a23-0ed3-0006-536940224514",

"name": "acp1",

"type": "AccessPolicy"

},

"advanced": {

"enableOGS": false

},

"description": "NOT SUPPORTED",

"ftdMode": "ROUTED",

...

FCM用户界面

可在Firepower 4100/9300上验证FTD的防火墙模式。

按照以下步骤验证FCM UI上的FTD防火墙模式：

1.在“逻辑设备”页上编辑逻辑设备：

2.单击应用程序图标，然后在“设置”选项卡中选中“防火墙模式”：

FXOS CLI

可在Firepower 4100/9300上验证FTD的防火墙模式。

按照以下步骤在FXOS CLI上验证FTD防火墙模式：

1. 与机箱建立控制台或SSH连接。

2. 切换到范围sa，然后切换到特定逻辑设备，运行show mgmt-bootstrap expand 命令，并检查FIREWALL_MODE属性值：

firepower# scope ssa

firepower /ssa # scope logical-device ftd_cluster1

firepower /ssa/logical-device # show mgmt-bootstrap expand

Management Configuration:

App Name: ftd

Secret Bootstrap Key:

Key                       Value

------------------------- -----

PASSWORD

REGISTRATION_KEY

IP v4:

Slot ID    Management Sub Type IP Address      Netmask         Gateway         Last Updated Timestamp

---------- ------------------- --------------- --------------- --------------- ----------------------

1 Firepower           10.62.148.188   255.255.255.128 10.62.148.129   2022-05-20T13:50:06.238

Bootstrap Key:

Key                       Value

------------------------- -----

DNS_SERVERS               192.0.2.250

FIREPOWER_MANAGER_IP      10.62.184.21

FIREWALL_MODE             routed

PERMIT_EXPERT_MODE        yes

SEARCH_DOMAINS            cisco.com

...

FXOS REST API

Firepower 4100/9300支持FXOS REST-API。

按照以下步骤通过FXOS REST-API请求验证FTD防火墙模式。使用REST-API客户端。在本例中，curl被使用：

1. 请求身份验证令牌：

# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123'  https://192.0.2.100/api/ld/ftd_cluster1

{

"refreshPeriod": "0",

"token": "3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d"

}

2.在此查询中使用逻辑设备标识符并检查FIREWALL_MODE键的值：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d' https://192.0.2.100/api/ld/ftd_cluster1

...

{

"key": "FIREWALL_MODE",

"rn": "key-FIREWALL_MODE",

"updateTimestamp": "2022-05-20T13:28:37.093",

"urllink": "https://192.0.2.100/api/ld/ftd_cluster1/mgmt-bootstrap/ftd/key/FIREWALL_MODE",

"value": "routed"

},

...

FXOS机箱show-tech文件

FTD的防火墙模式可在Firepower 4100/9300的show-tech文件中进行验证。

按照以下步骤验证FXOS机箱show-tech文件中的FTD防火墙模式：

1. 对于FXOS版本2.7及更高版本，请在<name>_BC1_all.tar/ FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar中打开文件sam_techsupportinfo

对于早期版本，请在FPRM_A_TechSupport.tar.gz/ FPRM_A_TechSupport.tar中打开sam_techsupportinfo文件。

2. 检查特定标识符和插槽下的“show logical-device detail expand”部分：

# pwd

/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/

# cat sam_techsupportinfo

...

`show logical-device detail expand`

Logical Device:

Name: ftd_cluster1

Description:

Slot ID: 1

Mode: Clustered

Oper State: Ok

Template Name: ftd

Error Msg:

Switch Configuration Status: Ok

Sync Data External Port Link State with FTD: Disabled

Current Task:

...

Bootstrap Key:

Key: DNS_SERVERS

Value: 192.0.2.250

Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:28:37.093

Key: FIREPOWER_MANAGER_IP

Value: 10.62.184.21

Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:28:37.093

Key: FIREWALL_MODE

Value: routed

Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:28:37.093

...

ASA防火墙模式

可使用以下选项验证ASA防火墙模式：

- ASA CLI

- ASA show-tech

- FCM用户界面

- FXOS CLI

- FXOS REST-API

- FXOS机箱show-tech文件

ASA CLI

按照以下步骤在ASA CLI上验证ASA防火墙模式：

1. 根据平台和部署模式，使用以下选项访问ASA CLI:

- 以设备模式直接telnet/SSH访问Firepower 1000/3100和Firepower 2100上的ASA

- 在平台模式下从Firepower 2100上的FXOS控制台CLI访问，并通过connect asa命令连接到ASA

- 通过命令(Firepower 4100/9300)从FXOS CLI访问：

连接模块<x> [console|telnet],其中x是插槽ID，然后连接asa

- 对于虚拟ASA，直接SSH访问ASA，或从虚拟机监控程序或云UI进行控制台访问

2.在CLI上运行show firewall命令：

asa# show firewall

Firewall mode: Routed

ASA show-tech文件

要验证ASA防火墙模式，请选中show firewall 部分：

------------------ show firewall ------------------

Firewall mode: Routed

FCM用户界面

按照部分中的步骤操作。

FXOS CLI

按照部分中的步骤操作。

FXOS REST-API

按照部分中的步骤操作。

FXOS机箱show-tech文件

按照部分中的步骤操作。

验证实例部署类型

有2种应用实例部署类型：

- 本地实例 — 本地实例使用安全模块/引擎的所有资源（CPU、RAM和磁盘空间），因此只能安装一个本地实例。

- 容器实例 — 容器实例使用安全模块/引擎的资源子集。仅FMC管理的FTD支持多实例功能；ASA或FDM管理的FTD不支持它。

仅Firepower 4100/9300上的FTD支持容器模式实例配置。

可使用以下选项验证实例部署类型：

- FTD CLI

- FTD Show-tech

- FMC UI

- FMC REST-API

- FCM用户界面

- FXOS CLI

- FXOS REST-API

- FXOS机箱show-tech文件

FTD CLI

按照以下步骤验证FTD CLI上的FTD实例部署类型：

1. 根据平台和部署模式，使用以下选项访问FTD CLI:

- 直接SSH访问FTD — 所有平台

- 通过命令(Firepower 4100/9300)从FXOS CLI访问：

连接模块<x> [console|telnet]，其中x是插槽ID，然后连接ftd [instance]，其中实例仅与多实例部署相关。

2. 运行show version system命令，并检查带有字符串SSP插槽编号的行。如果此行中存在容器，则FTD在容器模式下运行：

> show version system

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Cisco Firepower 4120 Threat Defense (76) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 3344bc4a-d842-11ec-a995-817e361f7ea5

VDB version               : 346

----------------------------------------------------

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)

SSP Operating System Version 2.11(1.154)

Compiled on Tue 30-Nov-21 18:38 GMT by builders

System image file is "disk0:/fxos-lfbff-k8.2.11.1.154.SPA"

Config file at boot was "startup-config"

firepower up 2 days 19 hours

Start-up time 3 secs

SSP Slot Number: 1 (Container)

…

FTD故障排除文件

按照以下步骤验证FTD故障排除文件中的FTD实例部署类型：

1. 打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs。

2. 打开文件usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output:

# pwd

/ngfw/var/common/results-05-22-2022--102758/command-outputs

# cat 'usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output'

3. 使用字符串SSP插槽编号检查行。如果此行中存在容器，则FTD在容器模式下运行：

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Cisco Firepower 4120 Threat Defense (76) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 3344bc4a-d842-11ec-a995-817e361f7ea5

VDB version               : 346

----------------------------------------------------

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)

SSP Operating System Version 2.11(1.154)

Compiled on Tue 30-Nov-21 18:38 GMT by builders

System image file is "disk0:/fxos-lfbff-k8.2.11.1.154.SPA"

Config file at boot was "startup-config"

firepower up 2 days 19 hours

Start-up time 3 secs

SSP Slot Number: 1 (Container)

…

FMC UI

按照以下步骤验证FMC UI上的FTD实例部署类型：

1. 选择Devices > Device Management:

2. 检查机箱列。如果Container在行中存在，则FTD在容器模式下运行。

FMC REST-API

按照以下步骤通过FMC REST-API验证FTD实例部署类型。使用REST-API客户端。在本例中，curl被使用：

1. 请求身份验证令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2.确定包含设备的域。在大多数REST API查询中，域参数是必填项。使用此查询中的令牌检索域列表：

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items":

[

{

"name": "Global",

"type": "Domain",

"uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"

},

{

"name": "Global/LAB2",

"type": "Domain",

"uuid": "84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000"

},

...

3.使用域UUID查询特定设备记录和特定设备UUID:

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"id": "796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devices/devicerecords/796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8"

},

"name": "ftd_ha_1",

"type": "Device"

},

...

4.使用此查询中步骤3中的域UUID和设备/容器UUID，并检查isMultiInstance的值:

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1./api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-000000000000/devices/devicerecords/796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

...

"name": "ftd_cluster1",

"isMultiInstance": true,

...

FCM用户界面

要验证FTD实例部署类型，请检查逻辑设备中的资源配置文件属性的值。如果值不为空，则FTD在容器模式下运行：

FXOS CLI

按照以下步骤在FXOS CLI上验证FTD实例部署类型：

1. 与机箱建立控制台或SSH连接。

2. 切换到scope ssa并运行show app-instance 命令，然后根据插槽和标识符检查特定FTD的Deploy Type列：

firepower # scope ssa

firepower /ssa # show app-instance

App Name   Identifier Slot ID    Admin State Oper State       Running Version Startup Version Deploy Type Turbo Mode Profile Name Cluster State   Cluster Role

---------- ---------- ---------- ----------- ---------------- --------------- --------------- ----------- ---------- ------------ --------------- ------------

ftd        ftd_cluster1 1          Enabled     Online           7.1.0.90        7.1.0.90        Container   No         RP20         In Cluster      Master

FXOS REST API

按照以下步骤通过FXOS REST-API请求验证FTD实例部署类型。使用REST-API客户端。在本例中，curl被使用：

1. 请求身份验证令牌：

# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123'  'https://10.62.148.88/api/login'

{

"refreshPeriod": "0",

"token": "3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d"

}

2.指定令牌、此查询中的插槽ID，并检查deployType的值:

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d' https://192.0.2.100/api/slot/1/app-inst

…

{

"smAppInstance": [

{

"adminState": "enabled",

"appDn": "sec-svc/app-ftd-7.1.0.90",

"appInstId": "ftd_001_JAD201200R43VLP1G3",

"appName": "ftd",

"clearLogData": "available",

"clusterOperationalState": "not-applicable",

"clusterRole": "none",

"currentJobProgress": "100",

"currentJobState": "succeeded",

"currentJobType": "start",

"deployType": "container",

...

FXOS机箱show-tech文件

按照以下步骤验证FXOS机箱show-tech文件中的FTD防火墙模式：

1. 对于FXOS版本2.7及更高版本，请在<name>_BC1_all.tar/ FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar中打开文件sam_techsupportinfo

对于早期版本，请在FPRM_A_TechSupport.tar.gz/ FPRM_A_TechSupport.tar中打开sam_techsupportinfo文件。

2. 检查特定插槽的“show slot expand detail”部分和标识符:

# pwd

/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/

# cat sam_techsupportinfo

...

`show slot expand detail`

Slot:

Slot ID: 1

Log Level: Info

Admin State: Ok

Oper State: Online

Disk Format State: Ok

Disk Format Status: 100%

Clear Log Data: Available

Error Msg:

Application Instance:

App Name: ftd

Identifier: ftd_cluster1

Admin State: Enabled

Oper State: Online

Running Version: 7.1.0.90

Startup Version: 7.1.0.90

Deploy Type: Container

验证ASA情景模式

ASA支持单情景和多情景模式。FTD不支持多情景模式。

可以使用以下选项验证情景类型：

- ASA CLI

- ASA show-tech

ASA CLI

按照以下步骤在ASA CLI上验证ASA情景模式：

1. 根据平台和部署模式，使用以下选项访问ASA CLI:

- 以设备模式直接telnet/SSH访问Firepower 1000/3100和Firepower 2100上的ASA

- 在平台模式下从Firepower 2100上的FXOS控制台CLI访问，并通过connect asa命令连接到ASA

- 通过命令(Firepower 4100/9300)从FXOS CLI访问：

连接模块<x> [console|telnet],其中x是插槽ID，然后连接asa

- 对于虚拟ASA，直接SSH访问ASA，或从虚拟机监控程序或云UI进行控制台访问

2.在CLI上运行show mode命令：

ASA# show mode

Security context mode: multiple

ASA# show mode

Security context mode: single

ASA show-tech文件

按照以下步骤在ASA show-tech文件中验证ASA情景模式：

1.  检查show-tech文件中的show context detail部分。在这种情况下，情景模式是多情景，因为存在多个情景：

------------------ show context detail ------------------

Context "system", is a system resource

Config URL: startup-config

Real Interfaces:

Mapped Interfaces: Ethernet1/1, Ethernet1/10, Ethernet1/11,

Ethernet1/12, Ethernet1/13, Ethernet1/14, Ethernet1/15,

Ethernet1/16, Ethernet1/2, Ethernet1/3, Ethernet1/4, Ethernet1/5,

Ethernet1/6, Ethernet1/7, Ethernet1/8, Ethernet1/9, Ethernet2/1,

Ethernet2/2, Ethernet2/3, Ethernet2/4, Ethernet2/5, Ethernet2/6,

Ethernet2/7, Ethernet2/8, Internal-Data0/1, Internal-Data1/1,

Management1/1

Class: default, Flags: 0x00000819, ID: 0

Context "admin", has been created

Config URL: disk0:/admin.cfg

Real Interfaces: Ethernet1/1, Ethernet1/2, Management1/1

Mapped Interfaces: Ethernet1/1, Ethernet1/2, Management1/1

Real IPS Sensors:

Mapped IPS Sensors:

Class: default, Flags: 0x00000813, ID: 1

Context "null", is a system resource

Config URL: ... null ...

Real Interfaces:

Mapped Interfaces:

Real IPS Sensors:

Mapped IPS Sensors:

Class: default, Flags: 0x00000809, ID: 507

使用ASA验证Firepower 2100模式

带ASA的Firepower 2100可以在以下模式之一下运行：

- 平台模式 — 基本操作参数和硬件接口设置在FXOS中配置。这些设置包括接口管理状态更改、EtherChannel配置、NTP、映像管理等。FCM Web界面或FXOS CLI可用于FXOS配置。

- 设备模式（默认） — 设备模式允许用户在ASA中配置所有策略。FXOS CLI中仅提供高级命令。

使用以下选项验证带ASA的Firepower 2100模式：

- ASA CLI

- FXOS CLI

- FXOS show-tech

ASA CLI

按照以下步骤在ASA CLI上使用ASA验证Firepower 2100模式：

1.使用telnet/SSH访问Firepower 2100上的ASA。

2.在CLI上运行show fxos mode命令：

ciscoasa(config)# show fxos mode

Mode is currently set to plaftorm

设备模式：

ciscoasa(config)# show fxos mode

Mode is currently set to appliance

注意：在多情景模式下，show fxos mode命令在系统或管理情景中可用。

FXOS CLI

按照以下步骤在FXOS CLI上使用ASA验证Firepower 2100模式：

1.使用telnet/SSH访问Firepower 2100上的ASA。

2.运行connect fxos命令：

ciscoasa/admin(config)# connect fxos

Configuring session.

.

Connecting to FXOS.

...

Connected to FXOS. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

注意：在多情景模式下，connect fxos命令在管理情景中可用。

3.运行show fxos-mode命令：

firepower-2140# show fxos mode

Mode is currently set to plaftorm

设备模式：

firepower-2140#show fxos mode

Mode is currently set to appliance

FXOS show-tech文件

按照以下步骤在FXOS机箱show-tech文件中使用ASA验证Firepower 2100模式：

1.在<name>_FPRM.tar.gz/<name>_FPRM.tar中打开文件tech_support_brief

2.选中“show fxos-mode”部分：

# pwd

/var/tmp/fp2k-1_FPRM/

# cat tech_support_brief

...

`show fxos-mode`

Mode is currently set to platform

设备模式：

# pwd

/var/tmp/fp2k-1_FPRM/

# cat tech_support_brief

...

`show fxos-mode`

Mode is currently set to appliance

已知问题

思科漏洞ID CSCwb94424 增强：为FMC HA配置验证添加CLISH命令

思科漏洞ID CSCvn31622 增强：添加FXOS SNMP OID以轮询逻辑设备和应用实例配置

思科漏洞ID CSCwb97767 增强：添加OID以验证FTD实例部署类型

思科漏洞ID CSCwb97772 增强：在Firepower 2100上的ASA的show-tech中包含“show fxos mode”的输出

思科漏洞ID CSCwb97751 用于透明防火墙模式验证的OID 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.6.1.1不可用

相关信息

- 安全防火墙管理中心REST API快速入门指南，版本7.1

- 在Firepower NGFW设备上配置SNMP

- 思科Firepower威胁防御REST API指南

- 思科FXOS REST API参考

- 思科ASA兼容性

- Firepower 1000/2100和安全防火墙3100 ASA和FXOS捆绑包版本

- 捆绑组件

- Firepower文件生成过程故障排除

- Cisco Firepower 2100入门指南

- 思科Firepower威胁防御兼容性指南