目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

验证软件版本

FMC软件版本

FMC UI

FMC CLI

FMC REST-API

FMC故障排除文件

FTD或Firepower模块CLI

FTD或Firepower模块故障排除文件

FDM软件版本

FDM UI

FDM REST API

FTD CLI

FTD SNMP

FTD故障排除文件

FXOS软件版本

FCM用户界面

FXOS CLI

FXOS REST-API

FXOS SNMP

FXOS机箱show-tech文件

FTD软件版本

FTD CLI

FTD SNMP

FMC UI

FMC REST API

FDM UI

FDM REST-API

FTD故障排除文件

FCM用户界面

FXOS CLI

FXOS REST-API

FXOS机箱show-tech文件

ASA软件版本

ASA CLI

ASA SNMP

ASA show-tech文件

FCM用户界面

FXOS CLI

FXOS REST-API

FXOS机箱show-tech文件

Firepower模块软件版本

FMC UI

FMC REST-API

Firepower模块CLI

Firepower模块故障排除文件

ASA CLI

ASA show-tech文件

验证Snort、VDB和SRU版本

深度数据包检测引擎(Snort)版本

FMC UI

FMC REST-API

FDM UI

FDM REST API

FTD或Firepower CLI

FTD或Firepower模块故障排除文件

漏洞数据库(VDB)版本

FMC UI

FMC CLI

FMC REST-API

FMC故障排除文件

FDM UI

FDM REST API

FTD或Firepower模块CLI

FTD或Firepower模块故障排除文件

入侵规则更新版本

FMC UI

FMC CLI

FMC REST-API

FMC故障排除文件

FDM UI

FDM REST API

FTD或Firepower模块CLI

FTD或Firepower模块故障排除文件

已知问题

相关信息

简介

本文档介绍Firepower软件版本的验证。

先决条件

要求

基本产品知识、REST-API、SNMP。

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Firepower 11xx

- Firepower 21xx

- Firepower 31xx

- Firepower 41xx

- Firepower管理中心(FMC)版本7.1.x

- Firepower可扩展操作系统(FXOS)2.11.1.x

- Firepower设备管理器(FDM)7.1.x

- Firepower威胁防御7.1.x

- ASA 9.17.x

验证软件版本

FMC软件版本

FMC软件版本可以使用以下选项进行验证：

- FMC UI

- FMC CLI

- REST API请求

- FMC故障排除文件

- FTD或Firepower模块CLI

- FTD或Firepower模块故障排除文件

FMC UI

按照以下步骤验证FMC UI上的FMC软件版本：

1. 选择帮助>关于：

2.检查软件版本:

FMC CLI

按照以下步骤验证FMC CLI上的FMC软件版本。

1. 通过SSH或控制台连接访问FMC。标语显示软件版本：

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.11.0 (build 154)

Cisco Secure Firewall Management Center 4600 v7.1.0 (build 90)

2.在CLI上运行show version命令：

> show version

-----------[ FMC-4600-2.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower Management Center 4600 (66) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : a10ed34e-d127-11e8-b440-728439d95305

Rules update version      : 2022-05-02-003-vrt

LSP version               : lsp-rel-20220502-1613

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

FMC REST-API

按照以下步骤通过FMC REST-API请求验证FMC软件版本。使用REST-API客户端验证软件版本。在本例中，curl被使用：

1. 请求身份验证令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d

2. 在此查询中使用X-auth-access-token:

# curl -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d'  | python -m json.tool

{

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"

},

"items": [

{

"serverVersion": "7.1.0 (build 90)",

"geoVersion": "2022-04-25-002",

"vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )",

"sruVersion": "2022-05-04-001-vrt",

"lspVersion": "lsp-rel-20220504-1121",

"type": "ServerVersion"

}

],

"paging": {

"offset": 0,

"limit": 25,

"count": 1,

"pages": 1

}

注意：命令字符串的“| python -m json.tool”部分用于格式化JSON样式的输出，是可选的。

FMC故障排除文件

按照以下步骤验证故障排除文件中的FMC软件版本：

1. 打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>.tar/results-<date>—xxxxxx/dir-archives/etc/sf/

2. 打开文件ims.conf并找到键为SWVERSION和SWBUILD的行:

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/

# cat ims.conf  | grep -E "SWVERSION|SWBUILD"

SWVERSION=7.1.0

SWBUILD=90

FTD或Firepower模块CLI

按照以下步骤验证FTD CLI或Firepower模块CLI上的FMC软件版本：

1. 通过SSH或控制台连接访问FTD。对于Firepower模块，请通过SSH或通过session sfr命令从ASA CLI访问模块。

2. 运行专家命令。

> expert

admin@fpr2k-1:~$

3.在Firepower模块上运行less /ngfw/var/sf/detection_engines/<UUID>/ngfw.rules 命令，或在Firepower模块上运行less /var/sf/detection_engine/<UUID>/ngfw.rules 命令并检查行DC版本：

admin@fpr2k-1:~$ less /ngfw/var/sf/detection_engines/65455e3a-c879-11ec-869a-900514578f9f/ngfw.rules

#### ngfw.rules

##############################################################################

#

# AC Name         : FTD-ACP-1652807562

# Policy Exported : Tue May 17 17:29:43 2022 (UTC)

# File Written    : Tue May 17 17:31:10 2022 (UTC)

#

# DC Version      : 7.1.0-90  OS: 90

# SRU             : 2022-05-11-001-vrt

# VDB             : 354

#

##############################################################################

...

FTD或Firepower模块故障排除文件

按照以下步骤验证FTD或Firepower模块故障排除文件中的FMC软件版本：

1. 如果文件是在FTD上生成的，请打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxx/file-contents/ngfw/sf/detection-engines/<UUID>/。对于Firepower模块，导航至文件夹<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/file-contents/var/sf/detection-engines/<UUID>/

2. 打开ngfw.rules文件并检查行DC版本：

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/file-contents/ngfw/var/sf/detection_engines/5e9fa23a-5429-11ec-891e-b19e407404d5

# cat ngfw.rules

#### ngfw.rules

##############################################################################

#

# AC Name         : FTD-ACP-1652807562

# Policy Exported : Tue May 17 17:29:43 2022 (UTC)

# File Written    : Tue May 17 17:31:10 2022 (UTC)

#

# DC Version      : 7.1.0-90  OS: 90

# SRU             : 2022-05-11-001-vrt

# VDB             : 354

#

##############################################################################

...

FDM软件版本

可使用以下选项验证FDM软件版本：

- FDM UI

- FTD CLI

- FTD SNMP轮询

- FTD故障排除文件

- FDM REST API

- Firepower机箱管理器(FCM)用户界面

- FXOS CLI

- FXOS REST API

- FXOS机箱show-tech文件

FDM UI

要验证FDM UI上的软件版本，请在主页上选中“软件”:

FDM REST API

按照以下步骤通过FDM REST-API请求验证FDM软件版本。使用REST-API客户端验证软件版本。在本例中，使用curl:

1. 请求身份验证令牌：

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }' 'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'

{

"access_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWVjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",

"expires_in": 1800,

"refresh_expires_in": 2400,

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMWVjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",

"token_type": "Bearer"

}

2.在此查询中使用访问令牌值：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWVjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI' 'https://192.0.2.2/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default' | grep -i software

"softwareVersion" : "7.1.0-90",

"softwareVersion" : "7.1.0-90",

FTD CLI

按照部分中的步骤操作。

FTD SNMP

按照部分中的步骤操作。

FTD故障排除文件

按照部分中的步骤操作。

FCM用户界面

FCM在Firepower 4100和Firepower 9300系列上可用。按照部分中的步骤操作。

FXOS CLI

按照部分中的步骤操作。

FXOS REST-API

按照部分中的步骤操作。

FXOS机箱show-tech文件

按照部分中的步骤操作。

FXOS软件版本

FXOS软件版本可使用以下选项进行验证：

- FCM UI（仅限Firepower 4100/9300）

- FXOS CLI

- FXOS REST API

- FXOS SNMP轮询

- FXOS机箱show-tech文件。

FCM用户界面

要验证FCM UI上的FXOS软件版本，请在主页上选中Version:

FXOS CLI

Firepower 4100/9300

按照以下步骤验证FXOS CLI上的FXOS软件版本：

1. 与机箱建立控制台或SSH连接。

2. 切换到范围系统并运行show firmware monitor命令:

firepower # scope system

firepower /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Server 2:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Server 3:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

带FTD的Firepower 1000/2100/3100

按照以下步骤验证FXOS CLI上的FXOS软件版本：

1. 建立与机箱的控制台连接或与FTD的SSH连接。

如果与FTD的SSH连接，请在FTD CLISH上运行connect fxos命令：

> connect fxos

2.切换到范围系统并运行show firmware detail命令:

firepower # scope system

firepower /system # show firmware detail

Version: 7.1.0-90

Startup-Vers: 7.1.0-90

MANAGER:

Boot Loader:

Firmware-Vers: 1012.0200.0213

Rommon-Vers: 1.0.12

Fpga-Vers: 2.0.00

Fpga-Golden-Vers:

Power-Sequencer-Vers: 2.13

Firmware-Status: OK

SSD-Fw-Vers: 0147

System:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

NPU:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

Service Manager:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

采用ASA的Firepower 1000/3100，采用ASA的Firepower 2100在设备模式下

按照以下步骤验证FXOS CLI上的FXOS软件版本：

1. 建立与机箱的控制台连接或与ASA的telnet/SSH连接。

在与ASA建立telnet/SSH连接时，在ASA CLI上运行connect fxos命令。

asa# connect fxos

2. 切换到范围系统并运行show firmware detail命令:

firepower # scope system

firepower /system # show firmware detail

Version: 9.17.1

Startup-Vers: 9.17.1

MANAGER:

Boot Loader:

Firmware-Vers: 1012.0200.0213

Rommon-Vers: 1.0.12

Fpga-Vers: 2.0.00

Fpga-Golden-Vers:

Power-Sequencer-Vers: 2.13

Firmware-Status: OK

SSD-Fw-Vers: 0147

System:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

NPU:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

Service Manager:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

在平台模式下具有ASA的Firepower 2100

按照以下步骤验证FXOS CLI上的FXOS软件版本：

1. 建立与机箱的SSH或控制台连接，或与ASA的telnet/SSH连接。

在与ASA建立telnet/SSH连接时，在ASA CLI上运行connect fxos命令。

asa# connect fxos

2. 切换到范围系统并运行show firmware detail命令:

firepower # scope system

firepower /system # show firmware detail

Version: 9.17.1

Startup-Vers: 9.17.1

MANAGER:

Boot Loader:

Firmware-Vers: 1012.0200.0213

Rommon-Vers: 1.0.12

Fpga-Vers: 2.0.00

Fpga-Golden-Vers:

Power-Sequencer-Vers: 2.13

Firmware-Status: OK

SSD-Fw-Vers: 0147

System:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

NPU:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

Service Manager:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 9.17.1

Startup-Vers: 2.11(1.154)

FXOS REST-API

Firepower 4100/9300系列支持FXOS REST-API。

Firepower 4100/9300

按照以下步骤通过FXOS REST-API请求验证FXOS软件版本。使用REST-API客户端验证软件版本。在本例中，使用curl:

1. 请求身份验证令牌：

# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123' 'https://192.0.2.100/api/login'

{

"refreshPeriod": "0",

"token": "1206f6a3032e7bdbeac07cfdd9d5add5cdd948e4e5f4511535a959aed7e1e2f5"

}

2.在此查询中使用令牌：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 1206f6a3032e7bdbeac07cfdd9d5add5cdd948e4e5f4511535a959aed7e1e2f5'  'https://192.0.2.100/api/sys/firmware/install-platform-fw' | grep -i  platformBundle

"platformBundleName": "fxos-k9.2.11.1.154.SPA",

"platformBundleVersion": "2.11(1.154)",

FXOS SNMP

FXOS上的SNMP配置在平台模式和Firepower 4100/9300下的ASA的Firepower 2100上受支持。

Firepower 4100/9300

按照以下步骤通过SNMP验证FXOS软件版本：

1. 确保在FXOS上配置了SNMP。有关配置步骤，请参阅在Firepower NGFW设备上配置SNMP。

2. 轮询.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6或CISCO-FIREPOWER-FIRMWARE-MIB:cfprFirmwareRunningPackageVersion:

# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.100 .1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.20823 = STRING: "2.11(1.154)"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.25326 = ""

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.25331 = STRING: "2.11(1.154)"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30266 = STRING: "1.0.18"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30269 = STRING: "1.0.18"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30779 = ""

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30780 = STRING: "2.11(1.154)"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.30781 = STRING: "2.11(1.154)"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.32615 = STRING: "2.11(1.154)"

.1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.30.47.1.6.48820 = STRING: "0.0"

在平台模式下具有ASA的Firepower 2100

按照以下步骤通过SNMP验证FXOS软件版本：

1. 确保在FXOS上配置了SNMP。有关配置步骤，请参阅在Firepower NGFW设备上配置SNMP。

2. Poll.1.3.6.1.2.1.1.1.0或SNMPv2-MIB::sysDescr.0:

# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.101 SNMPv2-MIB::sysDescr.0

.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Cisco FirePOWER FPR-2140 Security Appliance, System Version 2.11(1.146)

# snmpwalk -On -v2c -c cisco 192.0.2.101 .1.3.6.1.2.1.1.1.0

.1.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: Cisco FirePOWER FPR-2140 Security Appliance, System Version 2.11(1.146)

FXOS机箱show-tech文件

Firepower 4100/9300

按照以下步骤验证FXOS机箱show-tech文件中的FXOS软件版本：

1. 对于FXOS版本2.7及更高版本，请在<name>_BC1_all.tar/ FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar中打开sam_techsupportinfo文件

对于早期版本，请在FPRM_A_TechSupport.tar.gz/ FPRM_A_TechSupport.tar中打开sam_techsupportinfo文件。

2. 检查“show firmware monitor”命令的输出:

# pwd

/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/

# cat sam_techsupportinfo

...

`show firmware monitor`

FPRM:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Server 2:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

Server 3:

Package-Vers: 2.11(1.154)

Upgrade-Status: Ready

...

Firepower 1000/2100/3100

1. 在<name>_FPRM.tar.gz/<name>_FPRM.tar中打开文件tech_support_brief

2. 检查“show firmware detail”命令的输出：

# pwd

/var/tmp/fp2k-1_FPRM/

# cat tech_support_brief

...

`show firmware detail`

Version: 7.1.0-90

Startup-Vers: 7.1.0-90

MANAGER:

Boot Loader:

Firmware-Vers: 1012.0200.0213

Rommon-Vers: 1.0.12

Fpga-Vers: 2.0.00

Fpga-Golden-Vers:

Power-Sequencer-Vers: 2.13

Firmware-Status: OK

SSD-Fw-Vers: 0147

System:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

NPU:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

Service Manager:

Running-Vers: 2.11(1.154)

Platform-Vers: 2.11.1.154

Package-Vers: 7.1.0-90

Startup-Vers: 2.11(1.154)

...

FTD软件版本

FTD软件版本可使用以下选项进行验证：

- FTD CLI

- FTD SNMP轮询

- FTD故障排除文件

- FMC UI

- FMC REST API

- FDM UI

- FDM REST API

- FCM用户界面

- FXOS CLI

- FXOS REST API

- FXOS机箱show-tech文件

FTD CLI

按照以下步骤验证FTD CLI上的FTD软件版本：

1. 根据平台和部署模式，使用以下选项访问FTD CLI:

- 直接SSH访问FTD — 所有平台

- 从FXOS控制台CLI(Firepower 1000/2100/3100)通过命令connect ftd访问

- 通过命令(Firepower 4100/9300)从FXOS CLI访问：

connect module <x> [console|telnet],其中x是插槽ID，然后

connect ftd [instance]，其中实例仅与多实例部署相关。

- 对于虚拟FTD、直接SSH访问FTD或从虚拟机监控程序或云UI进行控制台访问

2.在CLI上运行show version命令：

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 1b324aaa-670e-11ec-ac2b-e000f0bd3ca1

LSP version               : lsp-rel-20220328-1342

VDB version               : 353

----------------------------------------------------

FTD SNMP

按照以下步骤通过SNMP验证FTD软件版本：

1. 确保已配置并启用SNMP。对于FDM管理的FTD，请参阅在Firepower FDM上配置SNMP并对其进行故障排除以了解配置步骤。有关FMC管理的FTD，请参阅在Firepower NGFW设备上配置SNMP以了解配置步骤。

2. 轮询OID SNMPv2-MIB::sysDescr.0或OID .1.3.6.1.2.1.1.0.:

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.1.0 (Build 90), ASA Version 9.17(1)

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Firepower Threat Defense, Version 7.1.0 (Build 90), ASA Version 9.17(1)

FMC UI

按照以下步骤验证FMC UI上的FTD软件版本：

1. 选择Devices > Device Management:

2.检查“版本”列：

FMC REST API

按照以下步骤通过FMC REST-API验证FTD软件版本。使用REST-API客户端验证软件版本。在本例中，curl被使用：

1. 请求身份验证令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2.确定包含设备的域。在大多数REST API查询中，域参数是必填项。在此查询中使用X-auth-access-token检索域列表：

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"name": "Global",

"type": "Domain",

"uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"

},

{

"name": "Global/domain1",

"type": "Domain",

"uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001"

},

{

"name": "Global/domain2",

"type": "Domain",

"uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-000000000001"

}

],

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"

},

"paging": {

"count": 3,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

}

3.  使用域UUID查询设备记录：

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"id": "a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664"

},

"name": "fw1.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251"

},

"name": "fw2.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90"

},

"name": "fw3.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d"

},

"name": "fw4.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7"

},

"name": "fw5.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d"

},

"name": "fpr2k-1",

"type": "Device"

},

4.使用域UUID和设备/容器UUID:

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d/operational/commands?offset=0&limit=25&command=show%20version' -H 'X-auth-access-token: f3233164-6ab8-4e33-90cc-2612c19571be' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"commandInput": "show version",

"commandOutput": "--------------------[ fpr2k-1 ]---------------------\nModel                     : Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)\nUUID                      : 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d\nLSP version               : lsp-rel-20220502-1613\nVDB version               : 353\n----------------------------------------------------\n\nCisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1) \nSSP Operating System Version 2.11(1.154)\n\nCompiled on Tue 30-Nov-21 19:37 GMT by builders\nSystem image file is \"disk0:/mnt/boot/installables/switch/fxos-k8-fp2k-npu.2.11.1.154.SPA\"\nConfig file at boot was \"startup-config\"\n\nfpr2k-1 up 10 days 4 hours\nfailover cluster up 57 days 17 hours\nStart-up time 37 secs\n\nHardware:   FPR-2110, 6588 MB RAM, CPU MIPS 1200 MHz, 1 CPU (6 cores)\n\n\n 1: Int: Internal-Data0/1    : address is 000f.b748.4801, irq 0\n 3: Ext: Management1/1       : address is 707d.b9e2.836d, irq 0\n 4: Int: Internal-Data1/1    : address is 0000.0100.0001, irq 0\n 5: Int: Internal-Data1/2    : address is 0000.0300.0001, irq 0\n 6: Int: Internal-Control1/1 : address is 0000.0001.0001, irq 0\n\nSerial Number: JAD213508B6\nConfiguration last modified by enable_1 at 04:12:18.743 UTC Wed May 4 2022\n",

"type": "command"

}

],

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d/operational/commands?offset=0&limit=25&command=show version"

},

"paging": {

"count": 1,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

FDM UI

按照部分中的步骤操作。

FDM REST-API

按照部分中的步骤操作。

FTD故障排除文件

按照以下步骤验证FTD故障排除文件中的FTD软件版本：

1. 打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs/

2. 打开文件usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output，并找到带有Model的行：

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

--------------------[ fpr2k-1 ]---------------------

Model                     : Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d

LSP version               : lsp-rel-20220510-1044

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

FCM用户界面

对于Firepower 4100/9300上的FTD，请使用FCM并在“逻辑设备”选项卡中选中“版本”：

FXOS CLI

Firepower 4100/9300上的FTD

按照以下步骤验证FXOS CLI上的FTD软件版本：

1. 与机箱建立控制台或SSH连接。

2. 切换到scope ssa并运行show app-instance命令:

firepower# scope ssa

firepower /ssa # show app-instance

App Name   Identifier Slot ID    Admin State Oper State       Running Version Startup Version Deploy Type Turbo Mode Profile Name Cluster State   Cluster Role

---------- ---------- ---------- ----------- ---------------- --------------- --------------- ----------- ---------- ------------ --------------- ------------

asa        ASA        1          Enabled     Online           9.16.2.7        9.16.2.7        Native      No                      Not Applicable  None

ftd        FTD-MI-1   3          Enabled     Online           7.1.0.90        7.1.0.90        Container   No         RP110        Not Applicable  None

Firepower 1000/2100/3100上的FTD

按照以下步骤验证FXOS CLI上的FTD软件版本：

1. 建立到机箱的控制台连接或到FTD的SSH连接

如果与FTD的SSH连接，请在FTD CLISH上运行connect fxos命令：

> connect fxos

2.切换到范围ssa并运行show app-instance命令：

firepower# scope ssa

firepower /ssa # show app-instance

Application Name     Slot ID    Admin State     Operational State    Running Version Startup Version Deploy Type Profile Name Cluster Oper State   Cluster Role

-------------------- ---------- --------------- -------------------- --------------- --------------- ----------- ------------ -------------------- ------------

ftd                  1          Enabled         Online               7.1.0.90        7.1.0.90        Native                   Not Applicable       None

FXOS REST-API

按照以下步骤通过FXOS REST-API验证FTD软件版本:

1.请求身份验证令牌：

# curl -s -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: cisco' 'https://192.0.2.100/api/login'

{

"refreshPeriod": "0",

"token": "28821660bc74e418f3fadc443619df0387d69e7b150e035f688bed9d347b4838"

}

2.在此查询中使用令牌，并确保指定安装FTD的插槽ID:

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token: 28821660bc74e418f3fadc443619df0387d69e7b150e035f688bed9d347b4838' 'https://192.0.2.100/api/slot/3/app-inst' | grep -Ei "identifier|version"

"identifier": "FTD-MI-1",

"runningVersion": "7.1.0.90",

"hwCryptoVersion": "2",

"startupVersion": "7.0.1.84",

"versionIncompatibleErrorMgr": ""

FXOS机箱show-tech文件

按照以下步骤验证FXOS机箱show-tech文件中的FTD软件版本：

Firepower 4100/9300上的FTD

1.对于FXOS 2.7及更高版本，请在<name>_BC1_all.tar/ FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar中打开sam_techsupportinfo文件

对于早期版本，请在FPRM_A_TechSupport.tar.gz/ FPRM_A_TechSupport.tar中打开sam_techsupportinfo文件。

2.在“show slot expand detail”下，检查每个插槽的部分：

# pwd

/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/

# cat sam_techsupportinfo

...

`show slot expand detail`

Slot:

Slot ID: 3

Log Level: Info

Admin State: Ok

Oper State: Online

Disk Format State: Ok

Disk Format Status: 100%

Clear Log Data: Available

Error Msg:

Application Instance:

App Name: ftd

Identifier: FTD-MI-1

Admin State: Enabled

Oper State: Online

Running Version: 7.1.0.90

Startup Version: 7.1.0.90

Deploy Type: Container

...

Firepower 1000/2100/3100上的FTD

1. 在<name>_FPRM.tar.gz/<name>_FPRM.tar中打开文件tech_support_brief

2. 检查部分“scope ssa”和“show slot”：

# pwd

/var/tmp/fp2k-1_FPRM/

# cat tech_support_brief

...

`scope ssa`

`show slot`

Slot:

Slot ID    Log Level Admin State  Operational State

---------- --------- ------------ -----------------

1          Info      Ok           Online

`show app`

Application:

Name       Version    Description Author     Deploy Type CSP Type    Is Default App

---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------

ftd        7.1.0.90   N/A         cisco      Native      Application Yes

`show app-instance detail`

Application Name: ftd

Slot ID: 1

Admin State: Enabled

Operational State: Online

Running Version: 7.1.0.90

Startup Version: 7.1.0.90

...

ASA软件版本

可使用以下选项验证ASA软件版本：

- ASA CLI

- ASA SNMP轮询

- ASA show-tech文件

- FCM用户界面

- FXOS CLI

- FXOS REST API

- FXOS机箱show-tech文件

ASA CLI

按照以下步骤验证ASA CLI上的ASA软件版本：

1.根据平台和部署模式使用以下选项访问ASA CLI:

- 以设备模式直接telnet/SSH访问Firepower 1000/3100和Firepower 2100上的ASA

- 在平台模式下从Firepower 2100上的FXOS控制台CLI访问，并通过connect asa命令连接到ASA

- 通过命令(Firepower 4100/9300)从FXOS CLI访问：

连接模块<x> [console|telnet],其中x是插槽ID，然后连接asa

- 对于虚拟ASA，直接SSH访问ASA，或从虚拟机监控程序或云UI进行控制台访问

2.运行show version命令：

ciscoasa# show version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)

SSP Operating System Version 2.11(1.154)

Device Manager Version 7.17(1)

Compiled on Tue 30-Nov-21 19:37 GMT by builders

System image file is "disk0:/mnt/boot/installables/switch/fxos-k8-fp2k-npu.2.11.1.154.SPA"

Config file at boot was "startup-config"

ciscoasa up 4 hours 40 mins

Start-up time 1 sec

ASA SNMP

按照以下步骤通过SNMP验证ASA软件版本：

1. 确保已配置并启用SNMP。

2. 使用SNMP客户端轮询OID SNMPv2-MIB::sysDescr.0或OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0:

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco Adaptive Security Appliance Version 9.17(1)

# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.2 SNMPv2-MIB::sysDescr.0 .1.3.6.1.2.1.1.1.0

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = Cisco Adaptive Security Appliance Version 9.17(1)

ASA show-tech文件

使用Cisco自适应安全设备软件版本字符串搜索行:

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.17(1)

SSP Operating System Version 2.11(1.154)

Device Manager Version 7.17(1)

...

FCM用户界面

按照部分中的步骤操作。

FXOS CLI

按照部分中的步骤操作。

FXOS REST-API

按照部分中的步骤操作。

FXOS机箱show-tech文件

按照部分中的步骤操作。

Firepower模块软件版本

ASA上的Firepower模块是旧Sourcefire模块或SFR的新名称。

可使用以下选项验证其软件版本：

- FMC UI

- FMC REST-API

- Firepower模块CLI

- Firepower模块故障排除文件

- ASA CLI

- ASA show-tech文件

FMC UI

按照部分中的步骤操作。

FMC REST-API

按照部分中的步骤操作。

Firepower模块CLI

按照以下步骤验证模块CLI上的Firepower模块软件版本：

1.通过SSH或通过session sfr命令从ASA CLI连接到模块。

2.运行show version命令：

> show version

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

Rules update version      : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

Firepower模块故障排除文件

按照以下步骤验证模块故障排除文件中的Firepower模块软件版本：

1. 打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs/

2. 打开文件usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output，并找到带有Model的行：

# pwd

/var/tmp/results-05-12-2022--199172/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

LSP version               : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

ASA CLI

在ASA CLI上运行show module sfr details命令并检查软件版本：

asa# show module sfr details

Getting details from the Service Module, please wait...

Card Type:          FirePOWER Services Software Module

Model:              ASA5516

Hardware version:   N/A

Serial Number:      JAD222103XA

Firmware version:   N/A

Software version:   7.1.0-90

MAC Address Range:  7872.5dce.b3b2 to 7872.5dce.b3b2

App. name:          ASA FirePOWER

App. Status:        Up

App. Status Desc:   Normal Operation

App. version:       7.1.0-90

Data Plane Status:  Up

Console session:    Ready

Status:             Up

DC addr:            No DC Configured

Mgmt IP addr:       192.168.45.45

Mgmt Network mask:  255.255.255.0

Mgmt Gateway:       0.0.0.0

Mgmt web ports:     443

Mgmt TLS enabled:   true

ASA show-tech文件

使用show module sfr detail字符串搜索行：

------------------ show module sfr detail ------------------

Getting details from the Service Module, please wait...

Card Type:          FirePOWER Services Software Module

Model:              ASA5516

Hardware version:   N/A

Serial Number:      JAD222103XA

Firmware version:   N/A

Software version:   7.1.0-90

MAC Address Range:  7872.5dce.b3b2 to 7872.5dce.b3b2

App. name:          ASA FirePOWER

App. Status:        Up

App. Status Desc:   Normal Operation

App. version:       7.1.0-90

Data Plane Status:  Up

Console session:    Ready

Status:             Up

DC addr:            No DC Configured

Mgmt IP addr:       192.168.45.45

Mgmt Network mask:  255.255.255.0

Mgmt Gateway:       0.0.0.0

Mgmt web ports:     443

Mgmt TLS enabled:   true

验证Snort、VDB和SRU版本

深度数据包检测引擎(Snort)版本

可使用以下选项验证Snort版本：

- FMC UI

- FMC REST-API

- FDM UI

- FDM REST API

- FTD或Firepower模块CLI

- FTD或Firepower模块故障排除文件

FMC UI

按照以下步骤验证FMC UI上的FTD Snort版本：

1. 选择Devices > Device Management:

2.检查Snort标签：

FMC REST-API

按照以下步骤通过FMC REST-API验证FTD Snort版本。使用REST-API客户端验证软件版本。在本例中，使用curl:

1. 请求身份验证令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb

2.确定包含设备的域。在大多数REST API查询中，域参数是必填项。在此查询中使用X-auth-access-token检索域列表：

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"name": "Global",

"type": "Domain",

"uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"

},

{

"name": "Global/domain1",

"type": "Domain",

"uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001"

},

{

"name": "Global/domain2",

"type": "Domain",

"uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-000000000001"

}

],

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"

},

"paging": {

"count": 3,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

}

3.使用域UUID查询设备记录:

# curl -s -k -X 'GET'  'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json'  -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"id": "a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/a4752f3c-86cc-11e9-8c9a-a3c958bed664"

},

"name": "fw1.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/05e9799c-94fc-11ea-ad33-a0032ddb0251"

},

"name": "fw2.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/c8bef462-49f7-11e8-b2fb-ad9838c6ed90"

},

"name": "fw3.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/3c41913a-b27b-11eb-b131-d2e2ce2a368d"

},

"name": "fw4.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/48f7f37c-8cf0-11e9-bf41-fb2d7b740db7"

},

"name": "fw5.lab.local",

"type": "Device"

},

{

"id": "0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d",

"links": {

"self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d"

},

"name": "fpr2k-1",

"type": "Device"

},

4.在此请求中使用域UUID和设备/容器UUID:

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-000000000001/devices/devicerecords/0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb ' | python -m json.tool | grep -i snort

"snortVersion": "3.1.7.1-108",

"snortEngine": "SNORT3",

FDM UI

按照以下步骤验证FDM UI上的FTD Snort版本：

1. 转至“更新”页面:

2.检查Snort检测引擎:

FDM REST API

按照以下步骤通过FDM REST-API请求验证Snort版本。使用REST-API客户端验证软件版本。在本例中，使用curl:

1. 请求身份验证令牌：

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }' 'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'

{

"access_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWVjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",

"expires_in": 1800,

"refresh_expires_in": 2400,

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMWVjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",

"token_type": "Bearer"

}

2.在此查询中使用access_token值：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTI0NDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWVjLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTI0NDc1ODksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4' 'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default'  | grep -i snort

"snortVersion" : {

"snortVersion" : "3.1.7.1-108",

"snortPackage" : "/ngfw/var/sf/snort-3.1.7.1-108/snort-75-3.1.7.1-108-daq14.tar.bz2",

"type" : "snortversion

FTD或Firepower CLI

在FTD CLI上，运行show snort3 status命令:

> show snort3 status

Currently running Snort 3

Firepower模块仅支持Snort 2。

FTD或Firepower模块故障排除文件

按照以下步骤验证FTD故障排除文件中的Snort版本：

1. 打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs

2. 打开文件usr-local-sf-bin-sfcli.pl show snort3.output:

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show snort3.output"

Output of /ngfw/usr/local/sf/bin/sfcli.pl show snort3:

Currently running Snort 3

Firepower模块仅支持Snort 2。

漏洞数据库(VDB)版本

可使用以下选项验证VDB版本：

- FMC UI

- FMC REST-API

- FMC故障排除文件

- FDM UI

- FDM REST API

- FTD CLI

- FTD或Firepower模块故障排除文件

FMC UI

按照以下步骤验证FMC UI上的VDB版本：

1. 选择帮助>关于：

2.检查VDB版本:

FMC CLI

按照以下步骤验证FMC CLI上的VDB版本：

1. 通过SSH或控制台连接访问FMC。

2. 运行show version命令：

> show version

-----------[ FMC-4600-2.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower Management Center 4600 (66) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : a10ed34e-d127-11e8-b440-728439d95305

Rules update version      : 2022-05-02-003-vrt

LSP version               : lsp-rel-20220502-1613

VDB version               : 354

---------------------------------------------

FMC REST-API

按照以下步骤通过FMC REST-API验证VDB版本。使用REST-API客户端验证软件版本。在本例中，使用curl:

1. 请求身份验证令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da

2.确定包含设备的域。在大多数REST API查询中，域参数是必填项。在此查询中使用X-auth-access-token检索域列表：

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"geoVersion": "2022-05-09-001",

"lspVersion": "lsp-rel-20220510-1044",

"serverVersion": "7.1.0 (build 90)",

"sruVersion": "2022-05-10-001-vrt",

"type": "ServerVersion",

"vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )"

}

],

"links": {

"self": "https://10.62.184.21/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"

},

"paging": {

"count": 1,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

}

FMC故障排除文件

按照以下步骤验证FMC故障排除文件中的VDB版本：

1. 打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>-troubleshoot .tar/results-<date>—xxxxx/dir-archives/etc/sf/.versiondb

2. 打开文件vdb.conf并找到键为CURRENT_BUILD的行:

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/.versiondb

# cat vdb.conf

CURRENT_VERSION=4.5.0

CURRENT_BUILD=344

CURRENT_APPID_VER=82

CURRENT_NAVL_VER=106

FDM UI

在主页上检查VDB:

FDM REST API

按照以下步骤通过FDM REST-API请求验证VDB版本。使用REST-API客户端验证软件版本。在本例中，使用curl:

1. 请求身份验证令牌：

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }' 'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'

{

"access_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWVjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",

"expires_in": 1800,

"refresh_expires_in": 2400,

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMWVjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",

"token_type": "Bearer"

}

2.在此查询中使用access_token值：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTI0NDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWVjLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTI0NDc1ODksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4' 'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default'  | grep -i vdb

"vdbVersion" : {

"lastSuccessVDBDate" : "2022-05-05 12:44:09Z",

"vdbCurrentVersion" : "346",

"vdbCurrentBuild" : "0",

"vdbReleaseDate" : "2021-08-24 21:48:15",

"type" : "vdbversion"

FTD或Firepower模块CLI

按照以下步骤验证FTD CLI或Firepower模块(SFR)CLI上的VDB版本：

1. 通过SSH或控制台连接访问FTD。对于Firepower模块，请通过SSH或通过session sfr命令从ASA CLI访问模块。

2. 在CLI上运行show version命令：

> show version

--------------------[ fpr2k-1 ]---------------------

Model                     : Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d

LSP version               : lsp-rel-20220510-1044

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

> show version

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

Rules update version      : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

FTD或Firepower模块故障排除文件

按照以下步骤验证FTD或Firepower模块故障排除文件中的VDB版本：

1. 打开故障排除文件并导航至文件夹<filename>-troubleshoot.tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs/

2. 打开文件usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output，并找到VDB版本的行:

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs/

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

--------------------[ fpr2k-1 ]---------------------

Model                     : Cisco Firepower 2110 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 0b1a9c94-8ba8-11ec-b2fd-93263934908d

LSP version               : lsp-rel-20220510-1044

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

# pwd

/var/tmp/results-05-12-2022--199172/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

Rules update version      : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

入侵规则更新版本

入侵规则更新提供新的和更新的入侵规则和预处理器规则、已安装规则的已修改状态以及已修改的默认入侵策略设置。

安全规则更新(SRU)适用于Snort版本2，轻量安全包(LSP)更新适用于Snort版本3。

可使用以下选项验证SRU/LSP软件版本：

- FMC UI

- FMC REST-API

- FMC故障排除文件

- FDM UI

- FDM REST API

- FTD或Firepower模块CLI

- FTD或Firepower模块故障排除文件

FMC UI

按照以下步骤验证FMC UI上的SRU/LSP版本：

1. 选择帮助>关于：

2.检查规则更新版本和LSP版本:

FMC CLI

按照以下步骤验证FMC CLI上的SRU/LSP版本：

1. 通过SSH或控制台连接访问FMC。

2. 在CLI上运行show version命令：

> show version

-----------[ FMC-4600-2.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower Management Center 4600 (66) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : a10ed34e-d127-11e8-b440-728439d95305

Rules update version      : 2022-05-02-003-vrt

LSP version               : lsp-rel-20220502-1613

VDB version               : 354

---------------------------------------------

FMC REST-API

按照以下步骤通过REST-API请求验证软件版本。使用REST-API客户端验证软件版本。在本例中，curl被使用：

1. 请求身份验证令牌：

# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H 'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token

< X-auth-access-token: 9408fe38-c25c-4472-b7e6-3571bb4e2b8d

2.在此查询中使用X-auth-access-token:

# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/serverversion' -H 'X-auth-access-token: 7acdb34c-ea85-47bf-83fe-d77b63f012da' | python -m json.tool

{

"items": [

{

"geoVersion": "2022-05-09-001",

"lspVersion": "lsp-rel-20220510-1044",

"serverVersion": "7.1.0 (build 90)",

"sruVersion": "2022-05-10-001-vrt",

"type": "ServerVersion",

"vdbVersion": "build 354 ( 2022-04-27 19:39:56 )"

}

],

"links": {

"self": "https://10.62.184.21/api/fmc_platform/v1/info/serverversion?offset=0&limit=25"

},

"paging": {

"count": 1,

"limit": 25,

"offset": 0,

"pages": 1

}

}

FMC故障排除文件

按照以下步骤验证FMC故障排除文件中的SRU版本：

1. 打开故障排除文件并转到文件夹<filename>.tar/results-<date>—xxxxxx/dir-archives/etc/sf/

2. 打开文件sru_versions.conf，并找到键为Intrusion_Rules_Update的行:

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/dir-archives/etc/sf/

# cat sru_versions.conf

Intrusion_Rules_Update=2022-04-25-003-vrt

Rule_Pack=2699

Sourcefire_Decoder_Rule_Pack=2088

Sourcefire_Policy_Pack=2763

Module_Pack=3066

snort=2.9.16-4022

按照以下步骤验证FMC故障排除文件中的LSP版本：

1. 打开故障排除文件并转到文件夹<filename>.tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs

2. 打开文件，查找var-sf-lsp -maxdepth 2 -ls.output，并使用/var/sf/lsp/active-lsp检查该行

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--199172/command-outputs

# cat "find var-sf-lsp -maxdepth 2 -ls.output"

...

Output of find /var/sf/lsp -maxdepth 2 -ls:

19138123      4 drwxrwxr-x   3  www      root         4096 May 11 04:01 /var/sf/lsp

19142268      0 lrwxrwxrwx   1  root     root           33 May 11 04:00 /var/sf/lsp/installed-lsp -> /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044

19138299      4 drwxrwxr-x   5  www      root         4096 May 11 04:01 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044

19142266    600 -rwxrwxr-x   1  www      root       614400 May 10 14:55 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/lsp.icdb.RELEASE.tar

19142234      4 drwxrwxr-x   5  www      root         4096 May 11 04:00 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/ntd_metadata

19268898      4 drwxrwxr-x   2  www      root         4096 May 10 14:55 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/icdb

19138303      4 drwxrwxr-x   6  www      root         4096 May 10 14:51 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/talos_content

19142269  46640 -rw-r--r--   1  root     root     47759360 May 11 04:01 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/lsp-rel-20220510-1044.tar.xz.REL.tar

19142267      4 -rwxrwxr-x   1  www      root          238 May 11 04:00 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/.snort-versions

19142265      4 -rwxrwxr-x   1  www      root           26 May 10 14:51 /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044/lspd_ver.properties

19139198    260 -rw-r--r--   1  root     root       264403 Feb 12 03:32 /var/sf/lsp/pigtail-all-1644636642.log

19142270      0 lrwxrwxrwx   1  root     root           33 May 11 04:01 /var/sf/lsp/active-lsp -> /var/sf/lsp/lsp-rel-20220510-1044

FDM UI

在主页上，选中Intrusion Rule Update:

FDM REST API

按照以下步骤通过FDM REST-API请求验证VDB版本。使用REST-API客户端验证软件版本。在本例中，curl被使用：

1. 请求身份验证令牌：

# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Admin#1324" }' 'https://192.0.2.2/api/fdm/latest/fdm/token'

{

"access_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIyNDk5NTcsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiNDk3MmRjNjAtZDBmMi0xMWVjLTk4ZWMtNDdlZTQwODkwMDVjIiwibmJmIjoxNjUyMjQ5OTU3LCJleHAiOjE2NTIyNTE3NTcsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjI1MjM1NzQ1NywidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.lJLmHddJ2jaVRmpdXF6qg48qdBcyRuit94DLobCJ9LI",

"expires_in": 1800,

"refresh_expires_in": 2400,

"refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMWVjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaXJlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",

"token_type": "Bearer"

}

2.在此查询中使用access_token值：

# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTI0NDU3ODksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiM2U1Njg0YjYtZDJiYS0xMWVjLTk4ZWMtZGI2YjRiYTM1MTU2IiwibmJmIjoxNjUyNDQ1Nzg5LCJleHAiOjE2NTI0NDc1ODksInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGlyZXNBdCI6MTY1MjQ0ODE4OTMyNSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.kXtsUu3_WWtOWu9w0mSDfJjwcyiVCa5dgyzNjCGnlF4' 'https://10.62.148.181/api/fdm/v6/operational/systeminfo/default'  | grep -Ei "sru|lsp"

"sruVersion" : {

"sruVersion" : "20211110-1348",

"lastSuccessSRUDate" : "2022-05-12 18:29:00Z",

"lspVersions" : [ "20211110-1348" ],

"type" : "sruversion"

FTD或Firepower模块CLI

按照以下步骤验证FTD CLI或Firepower模块CLI上的SRU/LSP版本：

1. 通过SSH或控制台连接访问FTD。对于Firepower模块，请通过SSH或通过session sfr命令从ASA CLI访问模块。

2. 在CLI上运行show version命令：

> show version

------------[ FIREPOWER1.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209

LSP version               : lsp-rel-20211110-1348

VDB version               : 346

----------------------------------------------------

or

> show version

------------[ FIREPOWER1.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209

Rules update version      : 2022-05-11-001-vrt

VDB version               : 346

----------------------------------------------------

> show version

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

Rules update version      : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

注意：如果使用Snort 2，则show version命令会显示SRU更新版本。图中显示了Snort 3 LSP版本。

FTD或Firepower模块故障排除文件

按照以下步骤验证FTD或Firepower模块故障排除文件中的SRU/LSP版本：

1. 打开故障排除文件并转到文件夹<filename>-troubleshoot.tar/results-<date>—xxxxxx/command-outputs/

2. 打开文件usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output，并找到带有SRU/LSP版本的行：

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs/

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

------------[ FIREPOWER1.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 1cbe9952-cc6f-11ec-b63a-ae4636e42209

LSP version               : lsp-rel-20211110-1348

VDB version               : 346

----------------------------------------------------

or

# pwd

/var/tmp/results-05-06-2022--163203/command-outputs/

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

------------[ FIREPOWER1.cisco.com ]------------

Model                     : Cisco Firepower 2120 Threat Defense (77) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : 70727d06-8ba7-11ec-bfcc-999f61f27102

Rules update version      : 2022-05-11-001-vrt

VDB version               : 346

----------------------------------------------------

# pwd

/var/tmp/results-05-12-2022--199172/command-outputs

# cat "usr-local-sf-bin-sfcli.pl show version.output"

----------------[ sfr1 ]-----------------

Model                     : ASA5516 (72) Version 7.1.0 (Build 90)

UUID                      : c049dad8-c42e-11e9-986d-bdeff3ce399e

Rules update version      : 2022-05-10-001-vrt

VDB version               : 354

----------------------------------------------------

已知问题

思科漏洞ID CSCwb34098 增强：在“show managers”命令输出中显示FMC版本

思科漏洞ID CSCve13470   增强：在FirePOWER 6.x上启用软件相关OID

思科漏洞ID CSCwb85969 增强：在故障排除文件中包含“show version” FMC CLISH命令的输出

思科漏洞ID CSCvu15709   增强：支持SNMP OID以轮询Firepower平台上的SRU/VDB/GEO位置版本

相关信息

- 安全防火墙管理中心REST API快速入门指南，版本7.1

- 在Firepower NGFW设备上配置SNMP

- 思科Firepower威胁防御REST API指南

- 思科FXOS REST API参考

- 思科ASA兼容性

- Firepower 1000/2100和安全防火墙3100 ASA和FXOS捆绑包版本

- 捆绑组件

- Firepower文件生成过程故障排除