目录

简介

先决条件

Firepower安全情报阶段故障排除

确定为安全情报事件启用日志记录

查看安全情报事件

如何删除安全情报配置

验证后端的配置

向TAC提供的数据

下一步

简介

本文是一系列文章的一部分，这些文章说明如何系统地排除Firepower系统上的数据路径故障，以确定Firepower的组件是否可能影响流量。有关Firepower平台架构的信息以及指向其他数据路径故障排除文章的链接，请参阅概述文章。

本文介绍Firepower数据路径故障排除的第三阶段，即安全情报功能。

先决条件

- 本文涉及当前支持的所有Firepower平台

- URL和DNS的安全情报在版本6.0.0中引入

Firepower安全情报阶段故障排除

安全情报是一项功能，可对黑名单和白名单执行检查，以：

- IP地址（在UI的某些部分也称为“网络”）

- 统一资源定位器(URL)

- 域名系统(DNS)查询

安全情报中的列表可以由思科提供的源和/或用户配置的列表和源填充。

基于IP地址的安全情报信誉是Firepower中用于检查流量的第一个组件。URL和DNS安全情报在发现相关应用协议后立即执行。下图概述了Firepower软件检查工作流程。

确定为安全情报事件启用日志记录

只要启用日志记录，安全情报级别的块就很容易确定。通过导航至策略>访问控制>访问控制策略，可以在Firepower管理中心(FMC)用户界面(UI)上确定这一点。点击所述策略旁边的编辑图标后，导航至安全情报选项卡。

查看安全情报事件

启用日志记录后，可以在Analysis > Connections > Security Intelligence Events下查看Security Intelligence Events。应该清楚为什么流量被阻塞。

作为快速缓解步骤，您可以右击安全情报功能阻止的IP、URL或DNS查询，并选择白名单选项。

如果您怀疑某些内容被错误地列入黑名单，或者您想请求更改信誉，可以通过以下链接直接与Cisco Talos打开票证：

https://www.talosintelligence.com/reputation_center/support

您还可以向思科技术支持中心(TAC)提供数据，以调查是否应从黑名单中删除项目。

注意：添加到白名单仅向有关的安全情报白名单添加条目，这意味着允许该对象通过安全情报检查。但是，所有其他Firepower组件仍可以检查流量。

如何删除安全情报配置

要删除安全情报配置，请导航至安全情报选项卡，如上所述。分为三部分：一个用于网络、URL和DNS策略。

从中，点击垃圾桶符号可删除列表和源。

请注意，在上面的屏幕截图中，除全局黑名单和白名单外，所有IP和URL安全情报列表都已删除。

在存储DNS安全情报配置的DNS策略中，其中一个规则被禁用。

注意：要查看全局黑名单和白名单的内容，请导航至“对象”(Objects)>“对象管理”(Object Management)>“安全情报”(Security Intelligence)。然后，点击感兴趣的部分（网络、URL、DNS）。 编辑列表后将显示内容，但配置必须在访问控制策略中执行。

验证后端的配置

安全情报配置可通过> show access-control-config命令在CLI上进行验证，该命令显示Firepower设备上运行的活动访问控制策略的内容。

请注意，在上例中，为网络黑名单配置了日志记录，并且黑名单（攻击者和Bogon）中至少包含了两个源。

在专家模式下可确定单个项目是否在安全情报列表中。请参阅以下步骤：

每个安全情报列表都有一个具有唯一UUID的文件。上例显示如何使用head -n1命令标识列表的名称。

向TAC提供的数据

数据

说明

从FMC和Firepower设备检查流量的文件故障排除

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html

事件截屏（包括时间戳）

有关说明，请参阅本文

CLI会话的文本输出

有关说明，请参阅本文

如果提交误报案例，请提供要争议的项目（IP、URL、域）。

提供应执行争议的原因和证据。

下一步

如果已确定安全情报组件不是问题的原因，则下一步是排除访问控制策略规则的故障。

单击此处继续下一篇文章。