目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

配置

验证

简介

本文档介绍如何通过思科Firepower可扩展操作系统(FXOS)机箱管理器更改思科Firepower威胁防御(FTD)实例的密码，即使您不知道当前密码。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科Firepower威胁防御(FTD)

- 思科Firepower可扩展操作系统(FXOS)机箱管理器

使用的组件

- 思科Firepower威胁防御(FTD)6.2.2或更高版本

- 思科Firepower 4120安全设备FXOS 2.2版或更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

在某些情况下，安全策略要求网络管理员定期更改设备的密码。

此外，也可能是设备的密码丢失，需要恢复。

在FP41xx和FP93xx安全设备上的FTD实例中，可通过FXOS机箱管理器实现。

配置

配置

要更改FTD应用的密码,执行下列步骤：

步骤1.使用管理权限用户名登录到机箱管理器。

步骤2.导航至“设备”选项卡，然后为相关FTD应用程序选择“编辑”按钮。

步骤3.选择FTD实例的图标，如图所示。

步骤4.显示Configuration窗口。一旦到达，导航至“设置”选项卡。

步骤5.在“密码”文本框中输入FTD应用的新密码。

步骤6.在“确认密码”文本框中重新输入新密码。

注意：在新密码生效之前，在FXOS级别重新启动设备。

验证

通过SSH登录到FTD应用，确保已正确应用新密码。