目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何确定由特定snort实例处理的流量。在排除特定snort实例上的高CPU利用率故障时，此详细信息非常有用。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Firepower技术知识

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Firepower管理中心6.X及更高版本

- 适用于包括Firepower威胁防御、Firepower模块和Firepower传感器的所有受管设备

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

配置

使用管理权限登录Firepower管理中心。

登录成功后，导航至Analysis > Search，如图所示：

确保从下拉列表中选择“连接事件”表，然后从部分中选择“设备”。输入Device字段和Snort实例ID的值（0到N，Snort实例数取决于受管设备），如图所示：

输入值后，单击Search，结果将是特定snort实例触发的连接事件。

注意：如果受管设备是Firepower威胁防御，则可以使用FTD CLISH模式确定Snort实例。

> show asp inspect-dp snort

SNORT Inspect Instance Status Info

Id Pid       Cpu-Usage    Conns      Segs/Pkts  Status

tot (usr | sys)

-- ----- ---------------- ---------- ---------- ----------

0  5266    0% (  0%|  0%)   0          0        READY

1  5268    0% (  0%|  0%)   0          0        READY

2  5267    0% (  0%|  0%)   0          0        READY

3  5270    0% (  0%|  0%)   0          0        READY

4  5269    0% (  0%|  0%)   0          0        READY

注意：如果受管设备是Firepower模块或Firepower传感器，则可以使用专家模式和基于Linux的顶部命令确定Snort实例。

admin@firepower:~$ top

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

5247 root      20   0 15248 1272  932 S    0  0.0   0:03.05 top

5264 root       1 -19 1685m 461m  17m S    0  2.9   1:05.26 snort

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。