目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

网络图

任务1.FTD软件下载

任务2.验证FXOS-FTD兼容性

任务3.将FTD映像上传到Firepower设备

任务4.配置FTD管理和数据接口

任务5.创建和配置新的逻辑设备

任务6.将FTD注册到Firepower管理中心(FMC)

任务7.升级FTD

解决方案

确认

Firepower 2100

在FP2100上安装FTD

FP2100上的FTD升级

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何在Firepower设备上安装、升级和注册Firepower威胁防御(FTD)软件。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行FXOS 2.0(1.37)的Cisco Firepower 4140安全设备

- 运行6.1.0.330的Firepower管理中心

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

FTD是可在以下平台上安装的统一软件映像：

- ASA5506-X、ASA5506W-X、ASA5506H-X、ASA5508-X、ASA5516-X

- ASA5512-X、ASA5515-X、ASA5525-X、ASA5545-X、ASA5555-X

- Firepower设备(FPR2100、FPR4100、FPR9300)

- VMware (ESXi)

- Amazon Web Services (AWS)

- 基于内核的虚拟机(KVM)

- 集成多业务路由器(ISR)模块

配置

网络图

任务1.FTD软件下载

导航到下一代防火墙(NGFW) > FirePOWER 4100系列> FirePOWER 4140安全设备，然后选择Firepower威胁防御软件（如图所示）。

任务2.验证FXOS-FTD兼容性

任务要求

验证机箱上运行的FXOS版本是否与要在安全模块中安装的FTD版本兼容。

解决方案

步骤1:检查FXOS-FTD兼容性。

在将FTD映像安装到模块/刀片之前，请确保Firepower机箱运行兼容的FXOS软件。在《FXOS兼容性指南》中，检查逻辑设备兼容性表。运行FTD 6.1.x所需的最低FXOS版本为1.1(4.95)，如表2所示：

如果FXOS映像与目标FTD映像不兼容，请先升级FXOS软件。

验证FXOS映像

方法 1.从Firepower机箱管理器(FCM) UI概述页面，如图所示：

方法 2. 导航到FCM System > Update页，如图所示：

方法 3.从FXOS CLI：

FPR4100# show fabric-interconnect firmware

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)

Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)

Package-Vers: 2.0(1.37)

Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)

Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:

任务3.将FTD映像上传到Firepower设备

任务要求

将FTD映像上传到FPR4100机箱。

解决方案

方法1 -从FCM UI上传FTD映像。

登录FPR4100机箱管理器并导航到System > Updates选项卡。选择Upload Image上传文件，如图所示。

浏览并选择FTD映像文件，然后单击Upload，如图所示：

接受最终用户许可协议(EULA)。

验证如图所示。

方法2 -从FXOS CLI上传FTD映像

您可以从FTP、Secure Copy (SCP)、Secure FTP (SFTP)或TFTP服务器上传FTD映像。

在映像传输开始之前，验证机箱管理接口和远程服务器之间的连接：

FPR4100# connect local-mgmt

FPR4100(local-mgmt)# ping 10.229.24.22

PING 10.229.24.22 (10.229.24.22) from 10.62.148.88 eth0: 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=1 ttl=124 time=0.385 ms

64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=2 ttl=124 time=0.577 ms

64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=3 ttl=124 time=0.347 ms

要下载FTD镜像，请导航到此范围并使用download image命令：

FPR4100# scope ssa

FPR4100 /ssa # scope app-software

FPR4100 /ssa/app-software # download image ftp://ftp_username@10.229.24.22/cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

Password:

要监控映像上传进度，请执行以下操作：

FPR4100 /ssa/app-software # show download-task detail

Downloads for Application Software:

File Name: cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

Protocol: Ftp

Server: 10.229.24.22

Port: 0

Userid: ftp

Path:

Downloaded Image Size (KB): 95040

Time stamp: 2016-12-11T20:27:47.856

State: Downloading

Transfer Rate (KB/s): 47520.000000

Current Task: downloading image cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp from 10.229.24.22(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

使用以下命令验证下载是否成功：

FPR4100 /ssa/app-software # show download-task

Downloads for Application Software:

File Name                      Protocol   Server        Port       Userid    State

------------------------------ ---------- ------------- ---------- --------- -----

cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp    Ftp        10.229.24.22           0 ftp       Downloaded

有关其他详细信息：

KSEC-FPR4100 /ssa/app-software # show download-task fsm status expand

File Name: cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

FSM Status:

Affected Object: sys/app-catalogue/dnld-cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp/fsm

Current FSM: Download

Status: Success

Completion Time: 2016-12-11T20:28:12.889

Progress (%): 100

FSM Stage:

Order  Stage Name                               Status       Try

------ ---------------------------------------- ------------ ---

1      DownloadLocal                            Success      1

2      DownloadUnpackLocal                      Success      1

File Name: Cisco_FTD_SSP_Upgrade-6.1.0-330.sh

该图像显示在机箱存储库中：

KSEC-FPR4100 /ssa/app-software # exit

KSEC-FPR4100 /ssa # show app

Application:

Name       Version    Description Author     Deploy Type CSP Type    Is Default App

---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------

asa        9.6.2.3    N/A         cisco      Native      Application No

ftd        6.1.0.330  N/A         cisco      Native      Application No

任务4.配置FTD管理和数据接口

任务要求

在Firepower设备上为FTD配置并启用管理和数据接口。

解决方案

要创建新接口，请登录FCM并导航到Interfaces 选项卡。查看当前接口。要创建新的端口信道接口，请选择Add Port Channel按钮，如图所示：

步骤1:创建端口通道数据接口。

创建新的端口通道接口，如图所示：

端口通道ID

10

类型

数据

enable

Yes

成员ID

Ethernet1/1、Ethernet 1/2

端口通道ID为1到47之间的值。

注意：PortChannel 48用于集群。

验证如图所示。

第二步：创建管理接口。

在Interfaces 选项卡上，选择接口，选择Edit，然后配置管理接口，如图所示：

任务5.创建和配置新的逻辑设备

任务要求

创建FTD作为独立逻辑设备并进行部署。

解决方案

步骤1:添加逻辑设备。

导航到逻辑设备选项卡并选择添加设备按钮以创建新的逻辑设备，如图所示：

使用图中所示的设置配置FTD设备：

设备名

FTD

模板

Cisco Firepower威胁防御

映像版本

6.1.0.330

第二步：引导逻辑设备。

创建逻辑设备后，将显示Provisioning - device_name窗口。选择设备图标开始配置，如图所示：

配置FTD常规信息选项卡，如图所示：

管理接口

Ethernet1/3

地址类型

仅IPv4

管理IP

10.62.148.84

网络掩码

255.255.255.128

网络网关

10.62.148.1

配置FTD Settings选项卡，如图所示：

注册密钥

思科

密码

Pa$$w0rd

Firepower管理中心IP

10.62.148.50

搜索域

cisco.com

防火墙模式

路由

DNS Servers

192.168.0.1

完全限定的主机名

FTD4100.cisco.com

事件接口

-

确保接受协议，然后选择确定。

第三步：分配数据接口。

展开数据端口(Data Ports)区域并选择要分配给FTD的每个接口。在此场景中，分配了一个接口(Port-channel10)，如图所示：

选择Save完成配置。

第四步：监控安装过程。

从FCM UI监控时，FTD安装过程如下（如图所示）：

从Firepower CLI监控安装过程：

FPR4100# connect module 1 console

Telnet escape character is '~'.

Trying 127.5.1.1...

Connected to 127.5.1.1.

Escape character is '~'.

CISCO Serial Over LAN:

Close Network Connection to Exit

Cisco FTD: CMD=-start, CSP-ID=cisco-ftd.6.1.0.330__ftd_001_JAD19500F7YHCNL7715, FLAG=''

Cisco FTD starting ...

Registering to process manager ...

VNICs requested: 9,22

Cisco FTD started successfully.

Cisco FTD initializing ...

Firepower-module1>Setting up VNICs ...

Found Firepower management vnic  18.

No Firepower eventing vnic configured.

Updating /ngfw/etc/sf/arc.conf ...

Deleting previous CGroup Configuration ...

Initializing Threat Defense ...                                       [  OK  ]

Starting system log daemon...                                         [  OK  ]

Stopping mysql...

Dec 12 17:12:17 Firepower-module1 SF-IMS[14629]: [14629] pmtool:pmtool [ERROR] Unable to connect to UNIX socket at /ngfw/var/sf/run/PM_Control.sock: No such file or directory

Starting mysql...

Dec 12 17:12:17 Firepower-module1 SF-IMS[14641]: [14641] pmtool:pmtool [ERROR] Unable to connect to UNIX socket at /ngfw/var/sf/run/PM_Control.sock: No such file or directory

Flushing all current IPv4 rules and user defined chains: ...success

Clearing all current IPv4 rules and user defined chains: ...success

Applying iptables firewall rules:

Flushing chain `PREROUTING'

Flushing chain `INPUT'

Flushing chain `FORWARD'

Flushing chain `OUTPUT'

Flushing chain `POSTROUTING'

Flushing chain `INPUT'

Flushing chain `FORWARD'

Flushing chain `OUTPUT'

Applying rules successed

Flushing all current IPv6 rules and user defined chains: ...success

Clearing all current IPv6 rules and user defined chains: ...success

Applying ip6tables firewall rules:

Flushing chain `PREROUTING'

Flushing chain `INPUT'

Flushing chain `FORWARD'

Flushing chain `OUTPUT'

Flushing chain `POSTROUTING'

Flushing chain `INPUT'

Flushing chain `FORWARD'

Flushing chain `OUTPUT'

Applying rules successed

Starting nscd...

mkdir: created directory '/var/run/nscd'                              [  OK  ]

Starting , please wait......complete.

Firstboot detected, executing scripts

Executing S01virtual-machine-reconfigure                              [  OK  ]

Executing S02aws-pull-cfg                                             [  OK  ]

Executing S02configure_onbox                                          [  OK  ]

Executing S04fix-httpd.sh                                             [  OK  ]

Executing S06addusers                                                 [  OK  ]

Executing S07uuid-init                                                [  OK  ]

Executing S08configure_mysql                                          [  OK  ]

************ Attention *********

Initializing the configuration database.  Depending on available

system resources (CPU, memory, and disk), this may take 30 minutes

or more to complete.

************ Attention *********

Executing S09database-init                                            [  OK  ]

Executing S11database-populate                                        [  OK  ]

Executing S12install_infodb                                           [  OK  ]

Executing S15set-locale.sh                                            [  OK  ]

Executing S16update-sensor.pl                                         [  OK  ]

Executing S19cert-tun-init                                            [  OK  ]

Executing S20cert-init                                                [  OK  ]

Executing S21disable_estreamer                                        [  OK  ]

Executing S25create_default_des.pl                                    [  OK  ]

Executing S30init_lights_out_mgmt.pl                                  [  OK  ]

Executing S40install_default_filters.pl                               [  OK  ]

Executing S42install_default_dashboards.pl                            [  OK  ]

Executing S43install_default_report_templates.pl                      [  OK  ]

Executing S44install_default_app_filters.pl                           [  OK  ]

Executing S45install_default_realms.pl                                [  OK  ]

Executing S47install_default_sandbox_EO.pl                            [  OK  ]

Executing S50install-remediation-modules                              [  OK  ]

Executing S51install_health_policy.pl                                 [  OK  ]

Executing S52install_system_policy.pl                                 [  OK  ]

Executing S53change_reconciliation_baseline.pl                        [  OK  ]

Executing S70remove_casuser.pl                                        [  OK  ]

Executing S70update_sensor_objects.sh                                 [  OK  ]

Executing S85patch_history-init                                       [  OK  ]

Executing S90banner-init                                              [  OK  ]

Executing S96grow_var.sh                                              [  OK  ]

Executing S96install_vmware_tools.pl                                  [  OK  ]

********** Attention **********

Initializing the system's localization settings.  Depending on available

system resources (CPU, memory, and disk), this may take 10 minutes

or more to complete.

********** Attention **********

Executing S96localize-templates                                       [  OK  ]

Executing S96ovf-data.pl                                              [  OK  ]

Executing S97compress-client-resources                                [  OK  ]

Executing S97create_platinum_forms.pl                                 [  OK  ]

Executing S97install_cas                                              [  OK  ]

Executing S97install_cloud_support.pl                                 [  OK  ]

Executing S97install_geolocation.pl                                   [  OK  ]

Executing S97install_ssl_inspection.pl                                [  OK  ]

Executing S97update_modprobe.pl                                       [  OK  ]

Executing S98check-db-integrity.sh                                    [  OK  ]

Executing S98htaccess-init                                            [  OK  ]

Executing S98is-sru-finished.sh                                       [  OK  ]

Executing S99correct_ipmi.pl                                          [  OK  ]

Executing S99start-system                                             [  OK  ]

Executing S99z_db_restore                                             [  OK  ]

Executing S99_z_cc-integrity.sh                                       [  OK  ]

Firstboot scripts finished.

Configuring NTP...                                                    [  OK  ]

insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/kernel/drivers/uio/igb_uio.ko: File exists

rw console=ttyS0,38400 loglevel=2 auto kstack=128 reboot=force panic=1 ide_generic.probe_mask=0x1 ide1=noprobe pci=nocrs processor.max_cstate=1 iommu=pt platform=sspxru boot_img=disk0:/fxos-lfbff-k8.9.6.1.150.SPA ciscodmasz=786432 cisconrsvsz=2359296 hugepagesz=1g hugepages=24 ssp_mode=0

Fru Size                         : 512 bytes

Done

VNIC command successful

VNIC command successful

fatattr: FAT_IOCTL_GET_ATTRIBUTES: Inappropriate ioctl for device

fatattr: can't open '/mnt/disk0/.private2': No such file or directory

fatattr: can't open '/mnt/disk0/.ngfw': No such file or directory

Model reconfigure detected, executing scripts

Pinging mysql

Found mysql is running

Executing 45update-sensor.pl                                          [  OK  ]

Executing 55recalculate_arc.pl                                        [  OK  ]

Mon Dec 12 17:16:15 UTC 2016

Starting MySQL...

Pinging mysql

Pinging mysql, try 1

Found mysql is running

Detecting expanded storage...

Running initializeObjects...

Stopping MySQL...

Killing mysqld with pid 32651

Wait for mysqld to exit\c

done

Mon Dec 12 17:16:21 UTC 2016

Starting sfifd...                                                     [  OK  ]

Starting Cisco Firepower 4140 Threat Defense, please wait...No PM running!

...started.

Cisco FTD initialization finished successfully.

... output omitted ...

Reading from flash...

!

Cryptochecksum (changed): b1abfa7e 63faee14 affdddb0 9bc9d8cd

INFO: Power-On Self-Test in process.

.......................................................................

INFO: Power-On Self-Test complete.

INFO: Starting HW-DRBG health test (DRBG 0)...

INFO: HW-DRBG health test (DRBG 0) passed.

INFO: Starting HW-DRBG health test (DRBG 1)...

INFO: HW-DRBG health test (DRBG 1) passed.

INFO: Starting SW-DRBG health test...

INFO: SW-DRBG health test passed.

Firepower-module1>

Firepower-module1>show services status

Services currently running:

Feature | Instance ID | State | Up Since

-----------------------------------------------------------

ftd | 001_JAD19500F7YHCNL7715 | RUNNING | :00:08:07

任务6.将FTD注册到Firepower管理中心(FMC)

任务要求

在FMC中注册FTD。

解决方案

步骤1:检验FTD和FMC之间的基本连接。

在向FMC注册FTD之前，请验证FTD和FMC之间的基本连接：

Firepower-module1>connect ftd

Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI

> ping system 10.62.148.50

PING 10.62.148.50 (10.62.148.50) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.133 ms

64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.132 ms

64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.123 ms

由于引导程序配置，FTD已配置管理器FMC：

> show managers

Host                      : 10.62.148.50

Registration Key          : ****

Registration              : pending

RPC Status                :

第二步：将FTD添加到FMC。

在FMC上，导航到设备>设备管理选项卡，然后导航到添加…… > 添加设备，如图所示：

配置FTD设备设置，如图所示：

选择Register按钮。

在FMC上，检查Tasks（任务）以查看注册进度。除了注册之外，FMC还：

- 发现FTD设备（检索当前接口配置）。

- 部署初始策略。

成功注册如图所示：

注意：在版本6.1中，引入了Firepower设备管理器(FDM)以提供机上管理。Firepower设备上安装的FTD不能由FDM管理。

任务7.升级FTD

任务要求

将FTD从6.1.0.330升级到6.1.0.1。

解决方案

步骤1:验证兼容性。

检查FXOS发行版本注释以确保目标FTD版本与FXOS软件兼容。如果需要，请先升级FXOS软件。

第二步：升级FTD。

FTD软件由FMC而不是FCM管理。要升级FTD模块，请连接到FMC，导航到System > Updatespage，然后选择Upload Update，如图所示。

在FTD模块上安装更新，如图所示：

或者，您可以启动就绪性检查：

成功的就绪性检查如图所示：

要启动升级过程，请单击Install，如图所示：

升级需要FTD重新启动，如图所示：

与FTD安装类似，可以从FMC UI (Tasks)监控FTD升级过程。可以从FTD CLI（CLISH模式）跟踪升级进度。

升级完成后，将策略部署到FTD，如图所示：

确认

从FMC UI中，如图所示：

从FCM UI中，如图所示：

从机箱CLI：

FPR4100# scope ssa

FPR4100 /ssa # show app-instance

Application Name     Slot ID    Admin State     Operational State    Running Version Startup Version Cluster Oper State

-------------------- ---------- --------------- -------------------- --------------- --------------- ------------------

ftd                  1          Enabled         Online               6.1.0.1.53      6.1.0.330       Not Applicable

从FTD CLI：

FPR4100# connect module 1 console

Telnet escape character is '~'.

Trying 127.5.1.1...

Connected to 127.5.1.1.

Escape character is '~'.

CISCO Serial Over LAN:

Close Network Connection to Exit

> show version

---------------[ FTD4100.cisco.com ]----------------

Model                     : Cisco Firepower 4140 Threat Defense (76) Version 6.1.0.1 (Build 53)

UUID                      : 22c66994-c08e-11e6-a210-931f3c6bbbea

Rules update version      : 2016-03-28-001-vrt

VDB version               : 275

----------------------------------------------------

>

Firepower 2100

Firepower 2100上的FTD使用包含FXOS和FTD映像的单个捆绑包。因此，安装和升级过程与FP4100/FP9300上的有所不同。

FP2100上的FTD安装

有4种不同的过程，具体取决于具体情况：

案例1：清除配置并使用相同的FTD映像重新启动系统。

案例2：使用新的应用软件版本重新映像系统。

案例3：将系统重新映像为其出厂默认设置。

案例4：将系统重新映像为其出厂默认设置（管理员密码恢复）。

有关每个案例及其程序的详细信息，请查看：

重新映像过程

案例2适用于大多数FTD安装案例，而案例3（格式化和从ROMMON引导）可用于特定案例（例如，系统不稳定或处于引导环路等）。

FP2100上的FTD升级

由于没有单独的FXOS套件，要升级FP2100上的FTD，请执行以下列出的步骤：

步骤1:验证兼容性。

如果FTD由FMC管理（机下管理），请检查软件目标FTD发行版本注释中的兼容性部分。

第二步：如有需要，请先升级FMC。始终运行等于或高于FTD目标软件版本的FMC软件版本。

第三步：升级FTD。

使用与FP4100/9300中记录的过程相同的过程。在FTD升级之前要阅读的重要文档：

- FTD发行版本注释（例如，如果要升级到版本6.3.0.2，请检查6.3.0.2发行版本注释以验证升级路径和所有相关详细信息。） 版本说明

- FMC升级指南（章节：升级Firepower威胁防御：其他设备）Cisco Firepower管理中心升级指南，版本6.0-7.0

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

当前没有故障排除此配置的特定可用资料。

相关信息

- FXOS兼容性指南

- Cisco Firepower NGFW文档

- 技术支持和文档 - Cisco Systems