目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

配置管理访问

步骤1.通过FMC GUI在FTD接口上配置IP。

步骤2.配置外部身份验证。

步骤3.配置SSH访问。

步骤4.配置HTTPS访问。

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何通过Firesight管理中心(FMC)配置对Firepower威胁防御(FTD)（HTTPS和SSH）的管理访问。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Firepower技术知识

- ASA（自适应安全设备）的基本知识

- 通过HTTPS和SSH（安全外壳）在ASA上管理访问的知识

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 适用于ASA(5506X/5506H-X/5506W-X、ASA 5508-X、ASA 5516-X)的自适应安全设备(ASA)Firepower威胁防御映像，运行于软件版本6.0.1更高。

- 适用于ASA(5515-X、ASA 5525-X、ASA 5545-X、ASA 5555-X、ASA 5585-X)的ASA Firepower威胁防御映像，运行于软件版本6.0.1及更高版本。

- Firepower管理中心(FMC)6.0.1版及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

随着Firepower威胁防御(FTD)的启动，整个ASA相关配置将在GUI上完成。

在运行软件版本6.0.1的FTD设备上，当您输入系统支持diagnostic-cli时，将访问ASA诊断CLI。但是，在运行软件版本6.1.0的FTD设备上,CLI已收敛，并且整个ASA命令都在CLISH上配置。

要直接从外部网络获得管理访问，必须通过HTTPS或SSH配置管理访问。本文档提供了通过SSH或HTTPS从外部获得管理访问所需的必要配置。

注意：在运行软件版本6.0.1的FTD设备上，本地用户无法访问CLI，必须配置外部身份验证才能对用户进行身份验证。但是，在运行软件版本6.1.0的FTD设备上，本地管理员用户访问CLI，而所有其他用户都需要外部身份验证。

注意：在运行软件版本6.0.1的FTD设备上，不能通过为FTD的br1配置的IP直接访问诊断CLI。但是，在运行软件版本6.1.0的FTD设备上，可以通过为管理访问配置的任何接口访问融合CLI，但必须为接口配置IP地址。

配置

当您导航至“设备”中的“平台设置”选项卡时，将配置所有与管理访问相关的配置，如图所示：

编辑点击铅笔图标时存在的策略，或者在点击“新建策略”按钮时创建新的FTD策略，并选择“威胁防御设置”类型，如图所示：

选择要应用此策略的FTD设备，然后单击Save，如图所示：

配置管理访问

以下是配置管理访问所采取的四个主要步骤。

步骤1.通过FMC GUI在FTD接口上配置IP。

在可通过SSH或HTTPS访问FTD的接口上配置IP。在导航至FTD的Interfaces选项卡时编辑存在的接口。

注意：在运行软件版本6.0.1的FTD设备上，FTD上的默认管理接口是diagnostic0/0接口。但是，在运行软件版本6.1.0的FTD设备上，除诊断接口外，所有接口都支持管理访问。

配置诊断接口有六个步骤。

步骤1.导航至 设备>设备管理。

步骤2.选择设备或FTD HA集群。

步骤3.导航至“接口”选项卡。

步骤4.单击铅笔图标配置/编辑接口以获得管理访问权限，如图所示：

步骤5.选中启用复选框以启用接口。导航至“Ipv4”选项卡，选择IP Type(IP类型)为静态或DHCP。现在，输入接口的IP地址，然后单击OK，如图所示：

步骤6.单击Save，然后将策略部署到FTD。

注意：在软件版本为6.1.0的设备上，诊断接口不能用于通过SSH访问融合CLI

步骤2.配置外部身份验证。

外部身份验证有助于将FTD集成到Active Directory或RADIUS服务器以进行用户身份验证。这是必要的步骤，因为本地配置的用户无法直接访问诊断CLI。诊断CLI和GUI仅由通过轻量级目录访问协议(LDAP)或RADIUS进行身份验证的用户访问。

配置外部身份验证有6个步骤。

步骤1.导航至 设备(Devices)>平台设置(Platform Settings)。

步骤2.编辑点击铅笔图标时存在的策略，或在点击New Policy按钮时创建新的FTD策略，并选择类型为 威胁防御设置。

步骤3.导航至External Authentication(外部身份验证)选项卡，如图所示：

步骤4.单击“添加”时，将出现一个对话框，如图所示：

- 启用HTTP — 启用此选项以提供对HTTPS的FTD访问。

- 启用SSH — 启用此选项以通过SSH提供FTD访问。

- 名称 — 输入LDAP连接的名称。

- 说明 — 输入外部身份验证对象的可选说明。

- IP地址 — 输入存储外部身份验证服务器的IP的网络对象。如果未配置网络对象，请创建新对象。单击(+)图标。

- 身份验证方法 — 选择RADIUS或LDAP协议进行身份验证。

- 启用SSL — 启用此选项以加密身份验证流量。

- 服务器类型 — 选择服务器类型。众所周知的服务器类型包括MS Active Directory、Sun、OpenLDAP和Novell。默认情况下，该选项设置为自动检测服务器类型。

- Port — 输入进行身份验证的端口。

- 超时 — 输入身份验证请求的超时值。

- 基本DN — 输入基本DN以提供用户可以存在的范围。

- LDAP范围 — 选择要查看的LDAP范围。范围在同一级别内或在子树内查找。

- 用户名 — 输入要绑定到LDAP目录的用户名。

- 身份验证密码 — 输入此用户的密码。

- 确认 — 重新输入密码。

- 可用接口 — 显示FTD上可用接口的列表。

- 选定区域和接口 — 此列表显示用于访问身份验证服务器的接口列表。

对于RADIUS身份验证，不存在服务器类型Base DN或LDAP范围。端口是RADIUS端口1645。

Secret — 输入RADIUS的密钥。

步骤5.完成配置后，单击“确定”。

步骤6.保存策略并将其部署到Firepower威胁防御设备。

注意：在软件版本为6.1.0的设备上，外部身份验证不能用于通过SSH访问融合CLI

步骤3.配置SSH访问。

SSH提供对融合CLI的直接访问。使用此选项可直接访问CLI并运行debug命令。本节介绍如何配置SSH以访问FTD CLI。

注意：在运行软件版本6.0.1的FTD设备上，平台设置上的SSH配置提供对诊断CLI的直接访问，而不是CLISH的访问。您需要连接到br1上配置的IP地址以访问CLISH。但是，在运行软件版本6.1.0的FTD设备上，通过SSH访问时，所有接口都导航至融合CLI

在ASA上配置SSH有6个步骤

仅在6.0.1设备上：

这些步骤在软件版本低于6.1.0且高于6.0.1的FTD设备上执行。在6.1.0设备上，这些参数从操作系统继承。

步骤1.导航至Devices>Platform Settings。

步骤2.编辑点击铅笔图标时存在的策略，或者在点击New Policy（新策略）按钮时创建新的Firepower威胁防御策略，并选择Threat Defense Settings（威胁防御设置）类型。

步骤3.导航至“安全外壳”部分。系统将显示页面，如图所示：

SSH 版本:选择要在ASA上启用的SSH版本。有三个选项：

- 1:仅启用SSH版本1

- 2:仅启用SSH第2版

- 1 and 2:同时启用SSH版本1和2

超时：输入所需的SSH超时（以分钟为单位）。

启用安全复制 — 启用此选项可将设备配置为允许安全复制(SCP)连接并充当SCP服务器。

在6.0.1和6.1.0设备上：

这些步骤配置为限制通过SSH对特定接口和特定IP地址的管理访问。

步骤1.单击“添加”并配置以下选项：

IP 地址：选择包含允许通过SSH访问CLI的子网的网络对象。如果网络对象不存在，请在单击(+)图标时创建一个对象。

所选区域/接口：选择访问SSH服务器的区域或接口。

步骤2.单击OK，如图所示：

使用此命令，可在融合CLI（6.0.1设备中的ASA诊断CLI）中查看SSH配置。

> show running-config ssh

ssh 172.16.8.0 255.255.255.0 inside

步骤3.完成SSH配置后，单击Save，然后将策略部署到FTD。

步骤4.配置HTTPS访问。

要启用对一个或多个接口的HTTPS访问，请导航至平台设置中的HTTP部分。HTTPS访问对于直接从诊断安全Web界面下载数据包捕获以便进行分析特别有用。

配置HTTPS访问有6个步骤。

步骤1.导航至Devices > Platform Settings

步骤2.编辑在单击策略旁边的铅笔图标时存在的平台设置策略，或在单击新策略时创建新的FTD策略。选择Firepower威胁防御类型。

步骤3.导航至HTTP部分时，会显示一个页面，如图所示。

启用HTTP服务器：启用此选项可在FTD上启用HTTP服务器。

端口：选择FTD接受管理连接的端口。

步骤4.单击Add ，屏幕上将显示如图所示：

IP地址 — 输入允许对诊断接口进行HTTPS访问的子网。如果网络对象不存在，请创建一个对象并使用(+)选项。

选定区域/接口 — 与SSH类似，HTTPS配置需要配置一个接口，通过该接口可通过HTTPS访问。选择要通过HTTPS访问FTD的区域或接口。

在融合CLI（6.0.1设备中的ASA诊断CLI）中查看HTTPS配置，并使用此命令。

> show running-config http

http 172.16.8.0 255.255.255.0 inside

步骤5.完成必要配置后，选择“确定”。

步骤6.输入所有所需信息后，单击Save，然后将策略部署到设备。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

以下是排除FTD上的管理访问问题的基本步骤。

步骤1.确保接口已启用并配置了IP地址。

步骤2.确保外部身份验证按配置工作，并且其可达性从平台设置的“外部身份验证”部分中指定的适当接口处进行。

步骤3.确保FTD上的路由准确。在FTD软件版本6.0.1中，导航至system support diagnostic-cli。分别运行show route和show route management-only命令，查看FTD和管理接口的路由。

在FTD软件版本6.1.0中，直接在融合CLI中运行命令。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems