目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

FMC智能许可证注册

先决条件

FMC智能许可证注册

智能软件管理器(SSM)端确认

FMC智能许可证取消注册

RMA

故障排除

常见问题

案例研究1.无效令牌

案例研究2.无效的DNS

案例研究3.时间值无效

案例研究4.无订用

案例研究5.不合规(OOC)

案例研究6.无强加密

其他说明

设置智能许可证状态的通知

从FMC获取运行状况警报通知

同一智能帐户上的多个FMC

FMC必须保持Internet连接

部署多个FMCv

常见问题(FAQ)

相关信息

简介

本文档介绍Firepower威胁防御受管设备上Firepower管理中心的智能许可证注册配置。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

FMC、FTD和智能许可证注册。

智能许可证注册在Firepower管理中心(FMC)上执行。FMC通过互联网与思科智能软件管理器(CSSM)门户通信。在CSSM中，防火墙管理员管理智能帐户及其许可证。FMC可以自由地将许可证分配和删除到托管Firepower威胁防御(FTD)设备。换句话说，FMC集中管理FTD设备的许可证。

使用FTD设备的某些功能需要额外的许可证。客户可以分配给FTD设备的智能许可证类型记录在FTD许可证类型和限制中。

基本许可证包含在FTD设备中。当FMC注册到CSSM时，此许可证将自动注册到您的智能帐户。

基于期限的许可证：威胁、恶意软件和URL过滤是可选的。要使用与许可证相关的功能，需要向FTD设备分配许可证。

要将Firepower管理中心虚拟(FMCv)用于FTD管理，FMCv还需要在CSSM中使用Firepower MCv设备许可证。

FMCv许可证包含在软件中，并且是永久许可证。

此外，本文档还提供了一些方案来帮助排除常见的许可证注册错误。

有关许可证的详细信息，请查看Cisco Firepower系统功能许可证和有关Firepower许可的常见问题(FAQ)。

FMC智能许可证注册

先决条件

1.对于智能许可证注册，FMC必须访问互联网。由于证书在FMC和使用HTTPS的智能许可证云之间交换，请确保路径中没有可影响/修改通信的设备。（例如，防火墙、代理、SSL解密设备等）。

2.访问CSSM并从库存>常规>新建令牌按钮发出令牌ID，如下图所示。

要使用强加密，请在使用此令牌注册的产品上启用Allow export-controlled（允许导出控制）功能。启用后，复选框中显示一个复选标记。

3.选择创建令牌。

FMC智能许可证注册

导航到FMC上的System > Licenses > Smart Licenses，然后选择Register按钮，如本图所示。

在Smart Licensing Product Registration（智能许可产品注册）窗口中输入令牌ID，然后选择Apply Changes，如下图所示。

如果智能许可证注册成功，产品注册状态将显示为已注册，如下图所示。

要将基于期限的许可证分配到FTD设备，请选择Edit Licenses。然后，选择受管设备并将其添加到Devices with license部分。最后，选择Apply按钮，如下图所示。

智能软件管理器(SSM)端确认

在CSSM中，可以通过Inventory > Event Log确认FMC智能许可证注册成功，如下图所示。

FMC的注册状态可以通过资产>产品实例确认。从Event Log（事件日志）选项卡中检查事件日志。  智能许可证注册和使用状态可以从Inventory > Licenses选项卡进行检查。验证所购买的基于期限的许可证是否正确使用，以及是否有任何警报表明许可证不足。

FMC智能许可证取消注册

从Cisco SSM注销FMC

要因某种原因释放许可证或使用其他令牌，请导航到System > Licenses > Smart Licenses，然后选择“取消注册”按钮，如下图所示。

从SSM端删除注册

访问智能软件管理器(思科智能软件管理器)，并从资产>产品实例中，选择目标FMC上的删除。然后选择Remove Product Instance以删除FMC并释放分配的许可证，如下图所示。

RMA

如果FMC是RMA'd，请使用FMC智能许可证撤销注册>从SSM端删除注册部分中的步骤从思科智能软件管理器(CSSM)中注销FMC，然后使用FMC智能许可证注册部分中的步骤向CSSM重新注册FMC。

故障排除

时间同步验证

访问FMC CLI（例如，SSH），并确保时间正确且与受信任NTP服务器同步。由于证书用于智能许可证身份验证，因此FMC具有正确的时间信息非常重要：

admin@FMC:~$ date

Thu Jun 14 09:18:47 UTC 2020

admin@FMC:~$

admin@FMC:~$ ntpq -pn

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

*10.0.0.2        171.68.xx.xx     2 u  387 1024  377    0.977    0.469   0.916

127.127.1.1     .SFCL.          13 l    -   64    0    0.000    0.000   0.000

在FMC UI中，从System > Configuration > Time Synchronization验证NTP服务器值。

启用名称解析并检查与tools.cisco.com的连通性

确保FMC可以解析FQDN并可到达tools.cisco.com:

> expert

admin@FMC2000-2:~$ sudo su

Password:

root@FMC2000-2:/Volume/home/admin# ping tools.cisco.com

PING tools.cisco.com (173.37.145.8) 56(84) bytes of data.

64 bytes from tools2.cisco.com (173.37.145.8): icmp_req=1 ttl=237 time=163 ms

64 bytes from tools2.cisco.com (173.37.145.8): icmp_req=2 ttl=237 time=163 ms

在FMC UI中，从System > Configuration > Management Interfaces验证管理IP和DNS服务器IP。

验证从FMC到tools.cisco.com的HTTPS(TCP 443)访问

使用Telnet或curl命令确保FMC可以通过HTTPS访问tools.cisco.com。如果TCP 443通信中断，请验证它未被防火墙阻止，并且路径中没有SSL解密设备。

root@FMC2000-2:/Volume/home/admin# telnet tools.cisco.com 443

Trying 72.163.4.38...

Connected to tools.cisco.com.

Escape character is '^]'.

^CConnection closed by foreign host.                    <--- Press Ctrl+C

卷曲测试：

root@FMC2000-2:/Volume/home/admin# curl -vvk https://tools.cisco.com

*   Trying 72.163.4.38...

* TCP_NODELAY set

* Connected to tools.cisco.com (72.163.4.38) port 443 (#0)

* ALPN, offering http/1.1

* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH

* successfully set certificate verify locations:

*   CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

CApath: none

* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):

* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):

* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Change cipher spec (1):

* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):

* SSL connection using TLSv1.2 / AES128-GCM-SHA256

* ALPN, server accepted to use http/1.1

* Server certificate:

*  subject: C=US; ST=CA; L=San Jose; O=Cisco Systems, Inc.; CN=tools.cisco.com

*  start date: Sep 17 04:00:58 2018 GMT

*  expire date: Sep 17 04:10:00 2020 GMT

*  issuer: C=US; O=HydrantID (Avalanche Cloud Corporation); CN=HydrantID SSL ICA G2

*  SSL certificate verify ok.

> GET / HTTP/1.1

> Host: tools.cisco.com

> User-Agent: curl/7.62.0

> Accept: */*

>

< HTTP/1.1 200 OK

< Date: Wed, 17 Jun 2020 10:28:31 GMT

< Last-Modified: Thu, 20 Dec 2012 23:46:09 GMT

< ETag: "39b01e46-151-4d15155dd459d"

< Accept-Ranges: bytes

< Content-Length: 337

< Access-Control-Allow-Credentials: true

< Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS

< Access-Control-Allow-Headers: Content-type, fromPartyID, inputFormat, outputFormat, Authorization, Content-Length, Accept, Origin

< Content-Type: text/html

< Set-Cookie: CP_GUTC=10.163.4.54.1592389711389899; path=/; expires=Mon, 16-Jun-25 10:28:31 GMT; domain=.cisco.com

< Set-Cookie: CP_GUTC=10.163.44.92.1592389711391532; path=/; expires=Mon, 16-Jun-25 10:28:31 GMT; domain=.cisco.com

< Cache-Control: max-age=0

< Expires: Wed, 17 Jun 2020 10:28:31 GMT

<

<html>

<head>

<script language="JavaScript">

var input = document.URL.indexOf('intellishield');

if(input != -1) {

window.location="https://intellishield.cisco.com/security/alertmanager/";

}

else {

window.location="http://www.cisco.com";

};

</script>

</head>

<body>

<a href="http://www.cisco.com">www.cisco.com</a>

</body>

</html>

* Connection #0 to host tools.cisco.com left intact

root@FMC2000-2:/Volume/home/admin#

DNS验证

验证是否成功解析到tools.cisco.com:

root@FMC2000-2:/Volume/home/admin# nslookup tools.cisco.com

Server:         192.0.2.100

Address:        192.0.2.100#53

Non-authoritative answer:

Name:   tools.cisco.com

Address: 72.163.4.38

代理验证

如果使用apProxy，请检查FMC和代理服务器端的值。在FMC上，检查FMC是否使用正确的代理服务器IP和端口。

root@FMC2000-2:/Volume/home/admin# cat /etc/sf/smart_callhome.conf

KEEP_SYNC_ACTIVE:1

PROXY_DST_URL:https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

PROXY_SRV:192.0.xx.xx

PROXY_PORT:80

在FMC UI中，代理值可从System > Configuration > Management Interfaces确认。

如果FMC端值正确，请检查代理服务器端的值(例如，如果代理服务器允许从FMC访问tools.cisco.com。此外，允许通过代理交换流量和证书。FMC使用证书进行智能许可证注册)。

过期的令牌ID

验证颁发的令牌ID未过期。如果该令牌已过期，请要求智能软件管理器管理员发出新令牌，并使用新令牌ID重新注册智能许可证。

更改FMC网关

在某些情况下，由于中继代理或SSL解密设备的影响，智能许可证身份验证无法正确执行。如果可能，请更改FMC互联网访问的路由以避免这些设备，并重试智能许可证注册。

检查FMC上的运行状况事件

在FMC上，导航到System > Health > Events，并检查智能许可证监控模块的状态是否有错误。例如，如果连接由于证书过期而失败，则会生成错误，如id certificated expired，如本图所示。

检查SSM端的事件日志

如果FMC可以连接到CSSM，请在Inventory > Event Log中检查连接的事件日志。检查CSSM中是否存在此类事件日志或错误日志。如果FMC站点的值/操作没有问题，并且CSSM端没有事件日志，则可能是FMC和CSSM之间的路由有问题。

常见问题

注册和授权状态摘要：

产品注册状态

使用授权状态

备注

未注册

—

FMC既不处于注册模式，也不处于评估模式。这是FMC安装后或90天评估许可证到期后的初始状态。

已注册

已授权

FMC已向思科智能软件管理器(CSSM)注册，并且存在通过有效订用注册的FTD设备。

已注册

授权已过期

FMC与思科许可证后端通信超过90天失败。

已注册

未注册

FMC已向思科智能软件管理器(CSSM)注册，但FMC上未注册FTD设备。

已注册

不合规

FMC注册到思科智能软件管理器(CSSM)，但存在注册到无效订用的FTD设备。

例如，FTD(FP4112)设备使用THREAT订用，但是对于思科智能软件管理器(CSSM)，没有适用于FP4112的THREAT订用。

评价（90天）

不适用

评估期正在使用中，但是在FMC上未注册FTD设备。

案例研究1.无效令牌

症状：由于无效令牌，注册到CSSM会迅速失败（约10秒），如本图所示。

解决方法：使用有效令牌。

案例研究2.无效的DNS

症状：注册到CSSM在一段时间（~25秒）后失败，如下图所示。

检查/var/log/process_stdout.log文件。发现DNS问题：

root@FMC2000-2:/Volume/home/admin# cat /var/log/process_stdout.log

2020-06-25 09:05:21 sla[24043]: *Thu Jun 25 09:05:10.989 UTC: CH-LIB-ERROR: ch_pf_curl_send_msg[494],

failed to perform, err code 6, err string "Couldn't resolve host name"

解决方法：CSSM主机名解析失败。解决方法是配置DNS（如果未配置），或者修复DNS问题。

案例研究3.时间值无效

症状：注册到CSSM在一段时间（~25秒）后失败，如下图所示。

检查/var/log/process_stdout.log文件。发现证书问题：

2021-06-25 09:22:51 sla[24043]: *Fri Jun 25 09:22:39.716 UTC: CH-LIB-TRACE: ch_pf_curl_request_init[59], request "POST", url "https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService"

2021-06-25 09:22:51 sla[24043]: *Fri Jun 25 09:22:39.716 UTC: CH-LIB-TRACE: ch_pf_curl_post_prepare[299], https related setting

2021-06-25 09:22:51 sla[24043]: *Fri Jun 25 09:22:39.716 UTC: CH-LIB-TRACE: ch_pf_curl_post_prepare[302], set ca info

2021-06-25 09:22:51 sla[24043]: *Fri Jun 25 09:22:39.716 UTC: CH-LIB-TRACE: ch_pf_curl_head_init[110], init msg header

2021-06-25 09:22:51 sla[24043]: *Fri Jun 25 09:22:40.205 UTC: CH-LIB-ERROR: ch_pf_curl_send_msg[494],

failed to perform, err code 60, err string "SSL peer certificate or SSH remote key was not OK"

2021-06-25 09:22:51 sla[24043]: *Fri Jun 25 09:22:40.205 UTC: CH-LIB-TRACE: ch_pf_http_unlock[330], unlock http mutex.

2021-06-25 09:22:51 sla[24043]: *Fri Jun 25 09:22:40.205 UTC: CH-LIB-TRACE: ch_pf_send_http[365], send http msg, result 30

2021-06-25 09:22:51 sla[24043]: *Fri Jun 25 09:22:40.205 UTC: CH-LIB-TRACE: ch_pf_curl_is_cert_issue[514],

cert issue checking, ret 60, url https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

检查FMC时间值：

root@FMC2000-2:/Volume/home/admin# date

Fri Jun 25 09:27:22 UTC 2021

案例研究4.无订用

如果没有特定功能的许可证订用，则无法进行FMC部署：

解决方案：需要购买所需的订用并将其应用到设备。

案例研究5.不合规(OOC)

如果没有FTD订用的授权，则FMC智能许可证将进入不合规(OOC)状态：

在CSSM中，检查Alerts for errors:

案例研究6.无强加密

如果仅使用基础许可证，则在FTD LINA引擎中启用数据加密标准(DES)加密。在这种情况下，采用更强算法的L2L虚拟专用网络(VPN)等部署会失败：

解决方法：向CSSM注册FMC并启用强加密属性。

其他说明

设置智能许可证状态的通知

通过SSM发送电邮通知

在SSM端，SSM电子邮件通知允许接收各种事件的摘要电子邮件。例如，缺少许可证或许可证即将到期的通知。可以接收产品实例连接或更新失败的通知。

此功能非常有助于通知和防止出现由于许可证到期而导致的功能限制。

从FMC获取运行状况警报通知

在FMC端，可以配置运行状况监视器警报并接收运行状况事件的警报通知。模块智能许可证监视器可用于检查智能许可证状态。监控器警报支持Syslog、Email和SNMP陷阱。

以下是在发生智能许可证监控器事件时获取系统日志消息的配置示例：

下面是运行状况警报的示例：

FMC生成的系统日志消息为：

Mar 13 18:47:10 xx.xx.xx.xx Mar 13 09:47:10 FMC : HMNOTIFY: Smart License Monitor (Sensor FMC): Severity: critical: Smart License usage is out of compliance

有关运行状况监控器警报的其他详细信息，请参阅运行状况监控。

同一智能帐户上的多个FMC

在同一智能帐户上使用多个FMC时，每个FMC主机名必须唯一。在CSSM中管理多个FMC时，要区分每个FMC，每个FMC的主机名必须是唯一的。这对于正在运行的FMC智能许可证维护非常有用。

FMC必须保持Internet连接

注册后，FMC每30天检查一次智能许可证云和许可证状态。如果FMC在90天内无法通信，则许可功能会保留，但会保留在Authorization Expired 状态。即使在此状态下，FMC也会不断尝试连接到智能许可证云。

部署多个FMCv

在虚拟环境中使用Firepower系统时，克隆（热或冷）不受正式支持。每个Firepower管理中心虚拟(FMCv)都是唯一的，因为它内部具有身份验证信息。要部署多个FMCv，必须从开放式虚拟化格式(OVF)文件逐个创建FMCv。有关此限制的详细信息，请参阅适用于VMware的Cisco Firepower管理中心虚拟部署快速入门指南。

常见问题(FAQ)

在FTD HA中，需要多少设备许可证？

在高可用性中使用两个FTD时，每台设备都需要一个许可证。例如，如果在FTD HA对上使用入侵防御系统(IPS)和高级恶意软件防护(AMP)功能，则需要两个威胁和恶意软件许可证。

为什么FTD不使用AnyConnect许可证？

将FMC注册到智能帐户后，确保已启用AnyConnect许可证。 要启用许可证，请导航至FMC > Devices，选择您的设备，然后选择License。选择铅笔图标，选择存放于智能帐户中的许可证，然后选择保存。

当连接100个用户时，为什么智能帐户中只有一个AnyConnect许可证“使用中”？

这是预期行为，因为智能帐户会跟踪启用此许可证的设备数量，而不是连接的活动用户。

为什么会出现此错误 Device does not have the AnyConnect License 在FMC配置和部署远程访问VPN之后？

确保FMC已注册到智能许可证云。预期行为是当FMC未注册或处于评估模式时，无法部署远程访问配置。 如果FMC已注册，请确保您的智能帐户中存在AnyConnect许可证，并且已将其分配给设备。

要分配许可证， 导航 到FMC设备，选择您的设备，许可证（铅笔图标）.在智能帐户中选择许可证，然后选择 保存.

为什么会出现此错误 Remote Access VPN with SSL cannot be deployed when Export-Controlled Features (Strong-crypto) are disabled 当部署远程访问VPN配置时？

在FTD上部署的远程访问VPN需要启用强加密许可证。企业网络确保在FMC上启用了强加密许可证。 要检查强加密许可证的状态， 导航 到 FMC系统>许可证>智能许可并验证是否启用了导出控制功能。

在以下情况下如何启用强加密许可证 Export-Controlled Features 是否禁用？

如果FMC注册到智能帐户云期间使用的令牌具有选项Allow export-controlled functionality on the products registered with this token enabled，则此功能将自动启用。 如果令牌未启用此选项，请取消注册FMC并在启用此选项的情况下再次注册。

生成令牌时，如果选项“允许使用此令牌注册的产品上的导出控制功能”不可用，该怎么办？

请与您的思科客户团队联系。

为什么会收到错误“不支持VPN拓扑s2的强加密（即加密算法大于DES）”？

当FMC使用评估模式或智能许可证帐户无权使用强加密许可证时，会显示此错误。五验证FMC是否已注册到许可证颁发机构，并启用允许使用此令牌注册的产品上的导出控制功能。 如果智能帐户不允许使用强加密许可证，则不允许使用比DES更强的密码部署VPN站点到站点配置。

为什么收到FMC上的“不合规”状态？

当其中一个受管设备使用不可用的许可证时，设备可能会变得不合规。

如何纠正“不合规”状态？

按照《Firepower配置指南》中描述的步骤进行操作：

1.查看页面底部的“智能许可证”部分，确定需要哪些许可证。

2.通过常规渠道购买所需的许可证。

3.在思科智能软件管理器(https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory)，验证许可证是否显示在虚拟帐户中。

4.在FMC中，选择系统>许可证>智能许可证。

5.选择重新授权。

完整过程可在Firepower系统许可中找到。

Firepower威胁防御基础功能是什么？

基础许可证允许：

- 配置交换机和路由的FTD设备（包括DHCP中继和NAT）。

- 在高可用性(HA)模式下配置FTD设备。

- 将安全模块配置为Firepower 9300机箱（机箱内集群）内的集群。

- 将Firepower 9300或Firepower 4100系列设备(FTD)配置为群集（机箱间群集）。

- 配置用户和应用控制，并将用户和应用条件添加至访问控制规则。

如何获取Firepower威胁防御基础功能许可证？

每次购买Firepower威胁防御或Firepower威胁防御虚拟设备时，都会自动随附基本许可证。当FTD注册到FMC时，系统会自动将其添加到您的智能帐户。

在FMC和智能许可证云之间的路径中必须允许哪些IP地址？

FMC使用IP地址 端口443，用于与智能许可证云通信。

该IP地址(https://tools.cisco.com)解析为以下IP地址：

- 72.163.4.38

- 173.37.145.8

相关信息

- Firepower管理中心配置指南

- Cisco Live Smart Licensing概述：BRKARC-2034

- Cisco Secure Firewall Management Center功能许可证

- 思科智能软件许可常见问题(FAQ)