目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题：当两个Firepower机箱具有重复的系统名称时，FMC上的FTD HA配置问题

解决方案

相关 Bug

简介

本文档介绍当从Firepower管理中心(FMC)配置Firepower威胁防御(FTD)高可用性(HA)对时，当两个firepower机箱具有重复的系统名称时，在firepower设备上发现的问题。本文档的主要目的是帮助您了解此问题并为您提供解决问题的指导。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco FMC基本配置。

- Cisco FTD基本配置。

- Cisco Firepower可扩展操作系统(FXOS)基本配置。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科FMC v6.2.1

- 思科Firepower 4120威胁防御v6.2.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题：当两个Firepower机箱具有重复的系统名称时，FMC上的FTD HA配置问题

当您尝试在FMC的HA对配置中添加辅助FTD时，如果firepower机箱系统名称重复，则会出现问题。主要问题是，您不能选择辅助FTD来创建HA对，这是因为FMC根本不将第二个FTD显示为选项，正如您在图像中看到的那样。

由于此问题，选择哪个FTD作为主对等体并不重要，一旦为HA对选择了主FTD，则不能选择任何FTD作为HA对的辅助。

解决方案

FTD开发人员确认了此问题的发生，因为两个firepower机箱都配置了相同的系统名称：

步骤1:  在本示例中，您可以确认两个firepower机箱使用与FTD-4120相同的系统名称:

对于FPR机箱1:

对于FPR机箱2:

第二步：  要解决此问题，请从命令行界面(CLI)访问两个firepower机箱，并更改其系统名称，以为每个机箱使用不同的名称：

对于firepower机箱1:

FTD-4120-A# scope system

FTD-4120-A /system # set name FTD-4120-FCCC

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

FTD-4120-A /system* #commit-buffer

FTD-4120-A /system #

FTD-4120-FCCC-A /system #

对于firepower机箱2:

FTD-4120-A# scope system

FTD-4120-A /system # set name FTD-4120-CCDC

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

FTD-4120-A /system* #commit-buffer

FTD-4120-A /system #

FTD-4120-CCDC-A /system #

第三步：  更改两个firepower机箱的系统名称后，继续删除每个FTD并将其重新添加到FMC。

第四步：  将两个FTD添加到FMC后，从Devices > Device Management > Add High Availability中选择Add High Availability选项，这次您可以为高可用性对选择第二个FTD:

第五步：  配置所需的HA选项：

第六步：  确认FTD HA对已正确添加到FMC:

相关 Bug

CSCvc99926 FMC GUI需要指明未将设备显示为FTD HA的“辅助”选项的原因

CSCvc99919机箱名称在形成FTD HA时必须唯一