目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

步骤

验证

Firepower管理中心升级

Firepower设备升级

故障排除

简介

本文档介绍使用Firepower服务、自适应安全设备(ASA)、FTD和FMC升级设备的过程。

先决条件

要求

思科建议您了解以下产品：

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- 在ASA上运行的FirePOWER(SFR)服务模块

此外，还需要从以下位置下载适用于firepower设备的软件：  适用于Firepower的软件下载

使用的组件

本文档中的信息基于以下产品和软件版本：

- Firepower 管理中心

- 在ASA上运行的FirePOWER服务模块

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

步骤

步骤1.导航到System > updates并查找要升级到的版本，如图所示。

如果想要升级到的版本未显示在屏幕上，请继续执行步骤2。

如果想要升级到的版本显示在屏幕上，请继续执行步骤4。

步骤2.将升级文件上传到FMC上。导航到system>updates，然后单击Upload Update，如图所示。

步骤3.选择要上传的文件，然后选择上传，如图所示。

步骤4.选择install图标，如图所示。

警告：升级后，系统将执行重新引导。

第5步：选择设备并选择安装按钮以开始升级，如映像所示。

步骤6.在Notification Icon > Tasks上验证升级过程，如图所示。

验证

Firepower管理中心升级

导航至帮助>关于验证您是否具有所需的版本，如图所示。

Firepower设备升级

导航到设备>设备管理，并验证您是否具有所需的版本，如图所示。

故障排除

如果升级过程失败，请生成故障排除文件并打开TAC案例。请参阅本指南以生成故障排除文件。

- Cisco Firepower故障排除文件生成过程