目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

简介

本文档介绍如何在FP9300中部署ASA透明。默认情况下，当ASA部署在FP9300中，防火墙模式为Router时，没有选择Transparent模式的选项，因为对于FTD模板，我们拥有此模式。

另一方面，透明防火墙是第2层防火墙，作用类似于“嵌入式防火墙”或“隐藏防火墙”，不会被视为连接设备的路由器跃点。但是，与任何其他防火墙一样，接口之间的访问控制受到控制，并且所有常规防火墙检查均已实施。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- ASA透明模式

- FP9300体系结构

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行FXOS版本2.3.1.73的FPR9K-SM-44

- 用于FP9300的ASA软件9.6.1版

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

部署ASA时，没有选择防火墙模式的选项，这与部署FTD时相同：

部署ASA后，即会在路由模式下预配置：

asa# show firewall

Firewall mode: Router

asa# show mode

Security context mode: single

由于没有从机箱管理器配置防火墙模式的选项，需要从ASA CLI完成以下操作：

asa(config)# firewall transparent

asa(config)# show firewall

Firewall mode: Transparent

asa(config)# wr mem

Building configuration...

Cryptochecksum: 746a107e aa0959e6 0f374a5f a004e35e

2070 bytes copied in 0.70 secs

[OK]

保存配置后，即使已在设备上设置透明模式，也需要在使用ASA设备时重新加载。设备启动后，设备已在透明模式下设置，并且所有配置均已按预期清除，但在机箱管理器中，仍然显示部署的原始配置：

asa# show firewall

Firewall mode: Transparent

asa# show version | in up

Config file at boot was "startup-config"

asa up 1 min 30 secs

在机箱管理器上，可以验证管理端口配置是否已删除：

需要在管理接口配置和集群配置（如果适用）中执行从机箱管理器到设备的重新部署，就像我们在部署开始时所做的那样。机箱管理器重新发现设备；在前5分钟内，设备状态显示为“Security module not responding”，如图所示：

几分钟后，设备重新启动：

验证

一旦ASA重新联机，可以从CLI使用以下命令确认设备处于透明模式且具有管理IP地址：

asa# show firewall

Firewall mode: Transparent

asa# show ip

Management-only Interface: Ethernet1/1

System IP Address:

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

Current IP Address:

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

asa# show nameif

Interface       Name           Security

Ethernet1/1     management       0

由于CSCvc13164和CSCvd91791缺陷而请求具有在从机箱管理器部署ASA时选择防火墙模式的功能。