目录

简介

宽度硬件

思科Firepower 70xx型号的前视图

思科Firepower 71xx型号的前视图

微型1U安装在1U盘上

步骤 1：安装在机箱的电源适配器

步骤 2： 在机箱的安装微型1U系统

步骤 3： 安全微型1U系统用翼形螺钉

POST货架安装在1U盘上

步骤 1：附上对机箱侧面墙的2 POST耳朵

步骤 2： 安装机箱到2货架发表物里

哥伦布1U机架安装幻灯片

步骤 1：从铁路运输集合删除内在铁路运输

步骤 2： 对机箱侧壁的附上内在铁路运输

步骤 3： 装载在外面铁路运输上的L形状托架

步骤 4： 安置发表物的安装外面铁路运输幻灯片

步骤 5：安装机箱到货架

相关条款

简介

Cisco Firepower 7000系列硬件平台附有两不同的形状因素。本文说明步骤安装在Cisco Firepower 7000系列硬件平台的铁路运输工具包。

宽度硬件

在7000系列平台， Firepower 7110和7120设备内是1U设备。然而， Firepower 7010， 7020， 7030个和7050个设备是1U有货架盘的二分之一宽度的设备。

思科Firepower 70xx型号的前视图

思科Firepower 71xx型号的前视图

微型1U安装在1U盘上

步骤 1：安装在机箱的电源适配器

步骤 2：在机箱的安装微型1U系统

步骤 3：安全微型1U系统用翼形螺钉

POST货架安装在1U盘上

步骤 1：附上对机箱侧面墙的2 POST耳朵

步骤 2：安装机箱到2货架发表物里

哥伦布1U机架安装幻灯片

步骤 1：从铁路运输集合删除内在铁路运输

步骤 2：对机箱侧壁的附上内在铁路运输

步骤 3：装载在外面铁路运输上的L形状托架

步骤 4：安置发表物的安装外面铁路运输幻灯片

步骤 5：安装机箱到货架

相关条款

- 关于FirePOWER 8000系列设备铁路运输工具包的常见的考量