目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

步骤

配置

相关信息

简介

本文档介绍如何从安全防火墙机箱管理器(FCM)恢复逻辑设备的密码。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 安全防火墙可扩展操作系统(FXOS)

- 思科自适应安全设备(ASA)

- 安全防火墙威胁防御(FTD)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 安全防火墙4100/9300设备。

- 逻辑设备（ASA或FTD）已创建并处于联机状态。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

逻辑设备的密码在创建时即已配置，而且也可以在从CLI部署引导程序配置后进行更改。

步骤

此程序介绍如何在创建逻辑设备后从机箱管理器GUI中更改密码。这适用于ASA和FTD逻辑设备。

警告：恢复密码的过程会从FCM覆盖引导程序配置。这意味着在设备创建后，从逻辑设备CLI对管理IP执行的任何更改也会恢复。

配置

1. 登录安全防火墙机箱管理器。

2. 要更改逻辑设备的口令，请导航到逻辑设备>编辑。

逻辑设备菜单

3. 单击设备按钮进入“引导程序”配置。

引导程序配置

4. 单击设置。请注意，Password已经设置。输入新密码并确认。

此操作会更改密码，但执行更改需要重新启动。

密码字段

5. 保存更改时，系统会显示一条确认消息。您可以选择现在重新启动设备或稍后在逻辑设备>重新启动。

保存更改警告

6. 一旦逻辑设备恢复，您就可以通过SSH连接到设备并使用新凭证访问专家模式。

相关信息

- 思科技术支持和下载