目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

开始使用前

配置

验证

简介

本文档介绍使用Firepower机箱管理器升级Firepower可扩展操作系统(FXOS)版本的示例。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- 本指南无特定要求

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科Firepower 4125

- Firepower机箱管理器(FCM)版本2.12(0.484)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文档的具体要求包括：

- 与机箱管理IP的连接

- FXOS安装包(.SPA)之前从软件Cisco门户下载

以下设备支持此升级过程：

- Cisco Firepower 4100 系列

- Cisco Firepower 9300 系列

开始使用前

1. 检验型号是否与此过程兼容。

2. 备份FXOS和逻辑设备配置。

3. 安排一个维护窗口来执行此过程。

配置

步骤1:登录到Firepower机箱管理器：

注意：要登录FCM，您需要使用机箱的管理IP地址，请注意此IP不同于逻辑设备（FTD或ASA）的管理IP。

第二步： 导航至 System > Updates 访问Firepower机箱管理器上的更新页面：

第三步：在Firepower机箱管理器上上传安装软件包：

I.点击Upload Image按钮。

II.单击Browse按钮，然后在“文件资源管理器”中选择您的安装软件包。

III.选择Upload按钮开始上传包。

上传进度条示例：

第四步：在弹出窗口中单击OK以返回到Updates页面：

第五步：单击Upgrade按钮启动安装过程：

第6步：选择是以确认升级过程：

注意：此升级过程最多需要45分钟，请注意机箱在升级时会重新启动。

验证

使用FXOS CLI会话查看升级过程：

I.使用机箱的管理IP创建SSH会话。

II.查看固件监控FXOS升级进度。

A.使用命令范围系统移至系统范围

B.要显示升级进度，请使用show firmware monitor命令

建议的过程示例：

注意：升级完成后，您必须看到所有组件处于Ready状态，如果您注意到某个组件处于Failed状态，请联系TAC。

升级完成后，您可以登录到Firepower机箱管理器以验证当前版本，您可以在概述控制面板上找到以下内容：

要通过CLI执行FXOS升级验证，可以使用以下步骤：

I.使用机箱的管理IP创建SSH会话。

II.使用show version命令验证机箱上的当前版本。

III.检查机箱插槽的工作状态：

A.使用命令范围ssa移至ssa范围

B.使用命令show slot检查插槽的当前状态

IV.升级后，您可以使用show app-instance命令验证逻辑设备的状态。

建议的过程示例：