目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

步骤

简介

本文档介绍在丢失管理员密码时要遵循的恢复过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科Firepower FXOS

- 密码恢复需要串行控制台访问和启动FPR 2100设备的能力。

使用的组件

本文档中的信息基于FPR 2100系列1.0.00版或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

调用此流时，当前的Firepower可扩展操作系统(FXOS)版本会重新映像该框。所有配置数据都可能丢失。 要出厂重置设备，请连接到FXOS和本地管理，然后发出erase configuration。

步骤

步骤1:重新启动Firepower21xx设备。您有10秒的时间按下ESC键中断ROMMON默认引导序列。

*******************************************************************************

Cisco System ROMMON, Version 1.0.00, RELEASE SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2017  by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 01/03/2017 23:55:11.41 by builder

*******************************************************************************

Current image running: Boot ROM0

Last reset cause: ResetRequest

DIMM_1/1 : Present

DIMM_2/1 : Present

Platform FPR-2130 with 32768 MBytes of main memory

BIOS has been successfully locked !!

MAC Address: 0c:75:bd:08:c8:00

Use BREAK or ESC to interrupt boot.

Use SPACE to begin boot immediately.

Boot interrupted.

rommon 1 >

第二步：调用password_reset ROMMON命令。

警告：此命令在Firepower 21xx设备上执行重新映像，并清除ASA配置。

rommon 1 > password_reset

WARNING: User configurations can be lost with this operation

Are you sure ? yes/no [no]: yes

Enabling password reset..

Please continue to boot the image !

rommon 2 >

提示：对于ROMMON版本1.0.04及更低版本，请使用password_reset命令。在更高版本中，此命令更改为factory-reset。

要验证实际的ROMMON版本，请使用以下命令：

rommon 1 > show info

Cisco System ROMMON, Version 1.0.06, RELEASE SOFTWARE

Copyright (c) 1994-2018 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 11/01/2018 18:38:59.66 by builder

第三步：启动设备并调用boot命令。您可以使用默认映像或指定其他映像启动。

注：完成此过程大约需要20-40分钟（取决于型号）。

rommon 3 > boot

Located '.boot_string' @ cluster 648129.

#

Located 'installables/switch/fxos-k8-fp2k-lfbff.2.2.1.29.SPA' @ cluster 404198.

################################################################################

################################################################################

<skipped>

INIT: version 2.88 booting

Starting udev

Configuring network interfaces... done.

Populating dev cache

Starting Power Off Shutdown Handler (poshd)

poshd: using FPGA version 1.0.00 and PSEQ version 2.11

Primary SSD discovered

eMMC Flash not detected; retrying

eMMC Flash not detected; retrying

eMMC Flash not detected; retrying

Rommon requested SSD reformat

Formating SSD...

Creating config partition: START: 1MB END: 1001MB

mke2fs 1.42.8 (20-Jun-2013)

Discarding device blocks: done

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks

61056 inodes, 244224 blocks

12211 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=251658240

8 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

7632 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

32768, 98304, 163840, 229376

.

.

.

.

.

.

.

[/sbin/fsck.vfat (1) -- /dev/sdc1] fsck.vfat -a /dev/sdc1

dosfsck 2.11, 12 Mar 2005, FAT32, LFN

/dev/sdc1: 47 files, 616932/1937459 clusters

fsck(/dev/sdc1) returned 0

Running postinst /etc/rpm-postinsts/100-apache2...

Running postinst /etc/rpm-postinsts/101-syslog-ng...

Running postinst /etc/rpm-postinsts/102-bind...

INIT: Entering runlevel: 3un-postinsts exists during rc.d purge

Starting system message bus: dbus.

Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd

done.

Starting rpcbind daemon...done.

starting statd: done

Starting Advanced Configuration and Power Interface daemon: acpid.

acpid: starting up

设备重新启动后，一旦登录提示可用，请使用默认凭证admin/Admin123进行连接。Firepower设备管理器(FDM)和Firepower机箱管理器(FCM)就绪后，可以使用相同的凭证。