目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

步骤

带ASA映像的Firepower 2100的过程

使用FTD映像的Firepower 2100的步骤

配置示例

具有ASA代码的Firepower 2100示例

具有FTD代码的Firepower 2100示例

简介

本文档介绍在Firepower 2100设备上更改本地用户密码的步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 思科Firepower FXOS

使用的组件

本文档中的信息基于以下硬件/软件版本：

- FPR 2100

- FXOS版本2.1、2.2和2.3

此过程根据所使用的应用程序代码而更改。它可以是自适应安全设备(ASA)或Firepower威胁防御(FTD)。这两种方法都将在本文档中介绍。

本文档中的信息是为当前管理员用户名和密码已知的设备以及具有已清除（默认）配置的设备创建的

步骤

带ASA映像的Firepower 2100的过程

步骤1:进入安全模式。

Firepower-chassis#  scope security

第二步：验证配置了哪个用户，其中local-user-name是要用于登录此帐户的帐户名称。

Firepower-chassis /security # show local-user

第三步：输入本地用户范围。

Firepower-chassis /security/local-user #  scope local-user username

第四步：设置用户帐户的新密码。

Firepower-chassis /security/local-user #  set password

Enter a password:

Confirm the password:

第五步：将事务提交到系统配置。

Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer

使用FTD映像的Firepower 2100的步骤

步骤1:通过CLI连接到FTD应用。

Firepower-chassis# connect ftd

第二步：验证用户是否更改“用户”表的部分。

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

第三步：设置用户帐户的密码。

> configure user password admin

Enter current password:

Enter new password for user admin:

Confirm new password for user admin:

配置示例

具有ASA代码的Firepower 2100示例

FPR-2100 login:admin

password:Admin123

FPR-2100# scope security

FPR-2100 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FPR-2100 /security # enter local-user admin

FPR-2100 /security/local-user # set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* # commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

提交更改后，请确认其运行正常，注销会话并使用新密码cisco重新登录。

FPR-2100 /security/local-user #top

FPR-2100#exit

FPR-2100 login:admin

password:cisco

FPR-2100#

更改密码后，旧密码将被新密码取代。

具有FTD代码的Firepower 2100示例

Firepower-chassis# connect ftd

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

> configure user password admin

Enter current password: oldpassword

Enter new password for user admin: newpassword

Confirm new password for user admin: newpassword

提交更改后，请确认其运行正常，注销会话并使用新密码重新登录。

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin

password:newpassword

Firepower-chassis#