目录

简介

如何能启用在Cisco ESA和CES的TLSv1.0 ？

图形用户界面

命令行界面

密码器

相关信息

简介

本文描述如何启用在Cisco电子邮件安全工具(ESA)和Cisco Cloud电子邮件安全(CES)分配的传输层安全版本1.0 (TLSv1.0)。

如何能启用在Cisco ESA和CES的TLSv1.0 ？

Note:设置的默认情况下Cisco CES分配有根据安全需求禁用的TLSv1.0由于在TLSv1.0协议的漏洞影响。这包括密码器字符串删除SSLv3共享的密码器套件的各种用法。

警告：根据您的公司特定安全策略和首选和密码器集合的SSL/TLS方法。 关于密码器的第三方信息，参考安全/服务器端TLS Mozilla文档推荐的服务器配置和详细信息。

为了启用在您的Cisco ESA或CES的TLSv1.0，您能从图形用户界面(GUI)或命令行界面(CLI)如此执行。

Note:为了获得对您的CES的访问在CLI请查看： 访问您的Cloud电子邮件安全(CES)解决方案命令行界面(CLI)

图形用户界面

1. 登录GUI。

2. 导航对系统管理> SSL配置。

3. 选择编辑设置。

4. 检查TLSv1.0方框。请注意TLSv1.2，并且不可能与TLSv1.0一道启用如镜像所显示，除非桥接协议TLSv1.1也启用：

命令行界面

1. 运行命令sslconfig。

2. 运行命令GUI或入站或出站根据哪个项目的您要启用TLSv1.0 ：

(Cluster Hosted_Cluster)> sslconfig

sslconfig settings:

GUI HTTPS method: tlsv1_2

GUI HTTPS ciphers:

RC4-SHA

RC4-MD5

ALL

-aNULL

-EXPORT

Inbound SMTP method: tlsv1_2

Inbound SMTP ciphers:

RC4-SHA

RC4-MD5

ALL

-aNULL

-EXPORT

Outbound SMTP method: tlsv1_2

Outbound SMTP ciphers:

RC4-SHA

RC4-MD5

ALL

-aNULL

-EXPORT

Choose the operation you want to perform:

- GUI - Edit GUI HTTPS ssl settings.

- INBOUND - Edit Inbound SMTP ssl settings.

- OUTBOUND - Edit Outbound SMTP ssl settings.

- VERIFY - Verify and show ssl cipher list.

- CLUSTERSET - Set how ssl settings are configured in a cluster.

- CLUSTERSHOW - Display how ssl settings are configured in a cluster.

[]> INBOUND

Enter the inbound SMTP ssl method you want to use.

1. TLS v1.0

2. TLS v1.1

3. TLS v1.2

4. SSL v2

5. SSL v3

[3]> 1-3

Enter the inbound SMTP ssl cipher you want to use.

[RC4-SHA:RC4-MD5:ALL:-aNULL:-EXPORT]>

密码器

当您启用TLSv1.0协议时， ESAs和CES分配可以配置与严格密码器套件，它是重要保证SSLv3密码器没有阻塞。疏忽允许SSLv3密码器套件导致TLS协商失败或突然的TLS连接关闭。

示例密码器字符串：

HIGH:MEDIUM:@STRENGTH:!aNULL:!eNULL:!LOW:!DES:!MD5:!EXP:!PSK:!DSS:!RC2:!RC4:!SEED:!ECDSA:!ADH:!IDEA:!3DES:!SSLv2:!SSLv3:!TLSv1:-aNULL:-EXPORT:-IDEA

此密码器字符串从允许在SSLv3密码器的协商终止ESA/CES如指示! SSLv3 ：这含义，当协议在握手时请求， SSL握手发生故障，尽管没有共享密码器可用为协商。

为了保证与TLSv1.0的示例密码器字符串功能，需要修改它删除! SSLv3:!TLSv1 ： 看到在被替换的密码器字符串：

HIGH:MEDIUM:@STRENGTH:!aNULL:!eNULL:!LOW:!DES:!MD5:!EXP:!PSK:!DSS:!RC2:!RC4:!SEED:!ECDSA:!ADH:!IDEA:!3DES:!SSLv2:-aNULL:-EXPORT:-IDEA

Note:您能验证在ESA/CES CLI的SSL握手共享的密码器套件用verify命令。

可能的错误登陆mail_logs/消息跟踪，但是没限制对：

Sun Feb 23 10:07:07 2020 Info: DCID 1407038 TLS failed: (336032784, 'error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure')

Sun Feb 23 10:38:56 2020 Info: DCID 1407763 TLS failed: (336032002, 'error:14077102:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unsupported protocol')

相关信息

- 修改方法和密码器与在ESA的SSL/TLS一起使用

- SSL加密优点详细信息

- TLS的全面的设置指南在ESA

- 技术支持和文档 - Cisco Systems