目录

简介

邮件日志或邮件跟踪中的“SBRS rfc1918”意味着什么？

相关信息

简介

本文档介绍“SBRS rfc1918”在思科邮件安全设备(ESA)/云邮件安全(CES)上的邮件日志或邮件跟踪意味着什么。

邮件日志或邮件跟踪中的“SBRS rfc1918”意味着什么？

“SBRS rfc1918”已记录，因为连接到ESA/CES的邮件服务器来自私有IP而不是可路由的IP。

根据RFC 1918，私有Internet地址为：

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)

172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)

192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

思科ESA/CES不查询这些地址的SBRS得分，而是在SBRS得分字段中记录“rfc1918”。

私有地址上的SBRS字段示例：

Mon Sep 11 12:15:29 2006 Info: ICID 4 RELAY SG RELAYLIST match 192.168.50.7 SBRS rfc1918

Wed Sep 13 10:37:06 2006 Info: ICID 5 RELAY SG RELAYLIST match 192.10.66.71.110 SBRS rfc1918

Wed Sep 13 10:37:56 2006 Info: ICID 6 RELAY SG RELAYLIST match 172.16.1.2 SBRS rfc1918

Internet可路由地址上的SBRS字段示例：

Mon Sep 11 11:58:29 2006 Info: ICID 3 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match sbrs[-1.0:10.0] SBRS 5.2 country United States

相关信息

- 思科邮件安全设备 — 最终用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

- RFC 1918文档