目录

简介

为什么公司徽标未通过CRES显示在加密信封中？

相关信息

简介

本文档提供公司徽标为何不能通过思科注册信封服务(CRES)显示在加密信封中的信息。

为什么公司徽标未通过CRES显示在加密信封中？

从活动CRES帐户验证以下项目：

- CRES帐户上的信封配置文件和邮件安全设备(ESA)上的邮件加密配置文件名称必须匹配。

- CRES帐户上的信封配置文件有32个字符的限制。如果输入其他字符并尝试添加图像，您将看到空白白屏，图像不会上传。

- 徽标最多应为60x160像素，小于100 KB。

- 这仅适用于.GIF和.JPG文件。

- 由于CRES服务器基于定期计划同步，因此有时徽标可能需要长达24小时才能传播。大多数情况下，这种情况应在一小时内发生。

相关信息

- ESA常见问题：如何在ESA和CRES上设置多个公司徽标？

- 技术支持和文档 - Cisco Systems