Contents

问题

答案

Related Information

问题

什么“接近ICID丢失的”或“的ICID”意味着？

答案

关于处理在Cisco电子邮件安全工具(ESA)上的邮件，一些客户端断开，在他们获得显示EHLO大小限额后。那些客户端不发送一离开，然而结束连接完全正常在TCP基础级别上。在这种情况下， ESA将记录丢失的ICID。

这典型地发生，当任一ESA丢失连接，或者发送的客户端过早地结束连接，无需发我们全部消息。这意味着远端主机连接了，但是没有发送任何数据。

如果认识发送的域、主机名或者IP地址，您能采取仔细观察在此出现时间通过启用射入调试日志。这在SMTP会话时将提供您详细信息。调试记录可以打开从CLI通过使用logconfig >新，或者从GUI通过启用新的日志订阅。

Related Information

- Cisco电子邮件安全工具-终端用户指南

- Technical Support & Documentation - Cisco Systems