目录

简介

AsyncOS默认接口确定

AsyncOS版本8.5.5及更高版本

仅AsyncOS版本8.0.0

所有其他AsyncOS版本

例外

简介

本文档介绍如果同一子网上配置了多个接口，则思科邮件安全设备(ESA)默认接口确定流程。

AsyncOS默认接口确定

本节介绍当同一子网上配置了多个IP地址时，AsyncOS如何选择默认IP地址(AUTO)。

注意：如果同一子网上存在多个IP地址，则必须在同一接口上配置。

AsyncOS版本8.5.5及更高版本

如果系统运行AsyncOS 8.5.5版或更高版本，并且在与默认网关相同的子网中配置了多个IP地址，则选择数字值最小的IP地址。

例如，可以配置以下IP地址：

- 10.10.10.2 /24

- 10.10.10.30 /24

- 10.10.10.100 /24

- 10.10.10.105 /24

在本例中，2低于30、100和105，因此，除非另有配置，否则它将被选作默认源IP地址。(有关详细信息，请参阅“例外”部分。)

仅AsyncOS版本8.0.0

如果系统运行AsyncOS 8.0.0版，则根据IP接口在GUI上的Network > IP Interfaces下的显示顺序或它们在ifconfig CLI命令输出中的显示顺序选择默认接口。使用列表中驻留在相关子网上的第一个接口。

IP接口的显示顺序取决于为该接口配置的Name。这些名称是字母数字排序的。

注意：由于此行为与以前的IP排序行为非常不同，因此原始行为在AsyncOS 8.0.1及更高版本中恢复。

所有其他AsyncOS版本

如果系统运行AsyncOS 8.0.1、8.0.2或7.6.3版或更低版本，并且在与默认网关相同的子网中配置了多个IP地址，则会根据C字符串搜索选择编号最小的IP地址。

此IP网格说明了C字符串搜索。在此网格中，系统搜索数字并从左上角的网格位置向下移动，直到IP地址的本地部分完成。

IP网格

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

0

1

2

3

...

0

1

2

3

...

3

...

例如，这些IP地址可能配置在同一子网中：

- 10.10.10.2 /24

- 10.10.10.30 /24

- 10.10.10.100 /24

- 10.10.10.105 /24

如果查看第一个IP地址数字的C字搜索网格示例，2是第一个匹配项，在第一列。下一个IP地址数字30拆分为3和0，并在网格底部有其第一个匹配项。这以数字3开头，下一列中的下一个匹配项后跟0（示例中未显示）。 以100结尾的IP地址在第一行中具有其第一个匹配项，当它以1开头时，在第二列中后跟0，在最后一列中后跟0。最后一个IP地址 105在第一行中也有匹配项，在第二行中也有0，但是，在最后一列中的0-4之后会显示5。

如示例所示，IP地址10.10.10.100用作默认值。

例外

本文档中描述的过程仅在内容或邮件过滤器未强制传送的默认接口时有效，并且：

- 未使用deliveryconfig命令配置默认接口。

- 不使用Alt-Src主机操作。