目录

简介

说明

简介

在邮件日志，您也许发现“信封发送方域的错误不存在”。

说明

思科电子邮件安全工具(ESA)做发送方地址的域的MX纪录查询。它然后执行在MX记录的A记录查找。如果，对于任何这些查询， DNS服务器返回‘NXDOMAIN’ (没有此域的记录)， ESA对待该域如不存在。这归入“域不存在的信封发送方类别”。 NXDOMAIN能含义根名称服务器为此域不提供任何权威域名服务器。

示例：

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: New SMTP ICID 1605269 interface InternalNet

(10.101.150.43) address 192.168.23.36 reverse DNS host small-mail.example.com

verified yes

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match

sbrs[0.0:10.0] SBRS 3.5

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 Address: < jane@example.com> sender

rejected, envelope sender domain does not exist

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 lost

Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 close