Contents

Introduction

如何从拒绝在ESA的跳动终止跳动验证？

Introduction

本文描述如何从拒绝在ESA的跳动终止跳动验证。

如何从拒绝在ESA的跳动终止跳动验证？

终止您的工具的简便的方法从拒绝跳动是更改默认行为全局。

1. 根据邮件策略- >跳动验证> Edit设置。

2. 更改动作，当从拒绝收到的无效信号反跳信息添加自定义报头和传送。

3. 添加一个名字对于用户报头和内容。

4. 提交并且确认您的更改。

如果使用LDAP查询，您将需要通过禁用它禁用跳动验证在目的地控制和邮件流量策略。

1. 根据邮件策略>目的地控制，请选择您安排跳动验证被启用的默认策略或所有策略。

2. 更改设置执行地址的标记对不。

3. 根据邮件策略>邮件流量策略，集接受无示踪的跳动或评估无示踪的跳动对所有的是您的邮件流量策略。

4. 提交并且确认您的更改。