目录

简介

为什么邮件附件比原始文件大？

相关信息

简介

本文档介绍通过思科邮件安全设备(ESA)处理时，附件的邮件大小限制以及实际邮件大小可能大于预期的原因。

为什么邮件附件比原始文件大？

RFC 2045中定义的MIME（多用途Internet邮件扩展）规范将“base64”列为几种二进制到文本编码方案之一。MIME的base64编码基于RFC 1421版本的隐私增强邮件(PEM)，它使用与PEM相同的64字符字母和编码机制，并且使用“=”符号以相同方式输出填充。

MIME不为base64编码行指定固定长度，但指定的最大长度为76个字符。此外，它指定兼容解码器必须忽略任何非字母字符，尽管大多数实施使用CR/LF换行符对来分隔编码行。

因此，符合MIME标准的base64编码二进制数据的实际长度通常约为原始数据长度的137%，但对于非常短的邮件，由于报头的开销，开销可能会高很多。基本上，base64编码的二进制数据的最终大小等于原始数据大小的1.37倍+ 814字节（对于报头）。

相关信息

- 思科邮件安全设备 — 最终用户指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems