目录

简介

如何测试在ESA的跳动验证？

简介

本文描述如何测试跳动验证(BV)在电子邮件安全工具(ESA)上。

如何测试在ESA的跳动验证？

AsyncOS定义了跳动成与空邮件的邮件从地址(< >)。 为了确定是否配置BV，您能从地址发送与空邮件的测试消息通过ESA。跳动验证看到消息作为‘无示踪的’跳动并且根据您的配置处理他们。

您能查看测试消息在ESA邮件日志内或在一次手工的SMTP会话时：

- 使用telnet，连接到ESA

telnet  esa.example.com 25

Trying 192.168.1.254...

Connected to esa.example.com.

Escape character is '^]'.

220 esa.example.com ESMTP

helo

250 esa.example.com

- mail from命令与空发送方地址

mail from:

250 sender <> ok

rcpt to: testuers@example.com

550 #5.1.0 Rejected by bounce verification.