目录

简介

琥珀灯闪烁是什么意思在x70设备？

相关信息

简介

本文描述思科电子邮件安全工具(ESA)和Cisco安全管理设备的(SMA)推进指示器状态。

琥珀灯闪烁是什么意思在x70设备？

在ESA型号C370/C670和SMA型号M370/M670上，推进指示灯将提供状态至于硬盘驱动器的整体健康和情况。

下列是情况指示器状态：

驱动状态指示模式(仅RAID)

条件

闪烁绿灯，琥珀色和

驱动预测的失败

闪烁琥珀色四次每秒

失败的驱动

迟缓地闪烁绿灯

驱动重建

稳定绿色

驱动联机

对于预测的失败或发生故障的驱动器在活动合同，请开支持案件直接地相关的设备的序列号。只要设备在一个活动合同仍然被覆盖，并且设备仍然是支持，可以打开返回材料授权(RMA)案件，并且硬盘驱动器可以发送替换失败的硬盘驱动器。

相关信息

- 思科电子邮件安全工具产品生产寿命周期

- Cisco安全管理设备产品生产寿命周期

- 技术支持和文档 - Cisco Systems