目录

简介

背景信息

简介

本文在思科电子邮件安全工具(ESA)描述如何讨论“失败的案例更新”看到

背景信息

此警报表明设备遇到错误，当下载案例更新时。更新配置可能不正确在下载期间，或文件可能被削了或毁损了。故意地，电子邮件安全工具(ESA)从这样失败将自动地再试并且恢复。

要验证，如果您的情况模式最新，请发出命令antispamstatus并且验证规则正确地更新。通常，至少一

要验证，如果您的情况模式最新，请发出命令antispamstatus并且验证规则正确地更新。通常，至少一

验证更新设置使用命令updateconfig是正确。

- 验证代理设置正确。

- 更新您的反垃圾邮件组件使用antispamupdate强制跟随的dnsflush命令。