目录

简介

背景信息

升级集群中的ESA

简介

本文档介绍如何升级在集群中运行的思科邮件安全设备(ESA)。

背景信息

当ESA在集群中运行时，它们必须使用完全相同的AsyncOS版本和内部版本。如果要升级ESA，必须先断开集群。升级所有计算机后，您可以通过clusterconfig命令重新连接集群。

注意：当集群断开连接时，不会影响邮件流；但是，在集群断开连接时所做的任何更改在重新连接完成之前不会传播到其他系统。

升级集群中的ESA

注意：您可以使用CLI或GUI执行升级，但是重新连接clusterconfig命令仅可通过CLI使用。本文档介绍如何通过CLI升级计算机。

要升级通过CLI在集群中运行的ESA，请完成以下步骤：

1. 在CLI中输入upgrade命令，以将AsyncOS升级到更新的版本。当系统询问您是否要断开群集连接时，请用字母Y回复以继续：

(Machine host1.example.com)> upgrade

You must disconnect all machines in the cluster in order to upgrade them. Do you wish

to disconnect all machines in the cluster now? [Y]> Y

2. 按照所有升级提示操作(包括重新启动提示)。

3. 升级并重新启动集群中的所有计算机后，通过CLI登录到集群中的计算机并输入clusterconfig命令。

4. 响应是以重新连接。不必承诺。

Choose the machine to reattach to the cluster. Separate multiple machines with commas

or specify a range with a dash.

1. host2.example.com (group Main)

2. host3.example.com (group Main)

3. host4.example.com (group Main)

[1]> 1-3