目录

简介

背景信息

简介

本文描述关于错误消息的详细信息“Errno 61"。

贡献用斯蒂芬Fiebrandt和克莉丝Haag， Cisco TAC工程师。

背景信息

那里可能两三个不同的“Errno”的消息，当思科电子邮件安全工具无法提供消息由于网络错误。Errno 61表明没有服务器活跃在目的地IP。如果关掉您的设备和尝试提供邮件到它从另一思科内容安全工具，这是日志消息。

连接错误：DCID ：15242613 IP:192.168.1.1端口：25详细信息：[Errno 61]连接拒绝的接口：1.1.1.1原因：网络错误

如果连接是TCPREFUSED，您将看到Errno 54。