简介

本文描述也许receieved在启动Cisco电子邮件安全工具期间的警报(ESA)。

目录

背景信息

背景信息

当启动或重新启动Cisco内容安全工具设备下面的DNS相关的警报可能被发送时：

---

The Critical message is:

Failed to bootstrap the DNS resolver. Unable to contact root servers.

Please check DNS configuration and/or firewall settings.

---

接收此警报在或在系统启动以后期间不是令人担心的事。

警告机制的AsyncOS能有时激活，在基本OS DNS子系统完全在线路前，造成系统发出此警告。AsyncOS未来版本将抑制此警报，直到系统充分地被引导。然而，如果收到有一阵子运行从计算机的此警报，或者警报继续在引导程序循环以后被发送完成，警报可能指示问题

警告机制的AsyncOS能有时激活，在基本OS DNS子系统完全在线路前，造成系统发送r防火墙设置。‘