目录

简介

使用测试的Telnet电子邮件(SMTP)

编解码器SMTP错误代码

相关信息

简介

本文描述如何使用telnet通过您的电子邮件安全工具(ESA)或安全管理设备的(SMA)一个配置监听程序执行从您的本地客户端的一基本SMTP测验。

使用测试的Telnet电子邮件(SMTP)

如果排除故障电子邮件连接和电子邮件收据问题，为问题测试基本SMTP通信可能是必要的您体验。例如，如果有发送在SMTP的问题电子邮件消息对您的ESA，通过使用在您的本地客户端或桌面的Telnet您能测试SMTP连接，并且连接到您的ESA的端口25。默认情况下， SMTP在端口25侦听。

Note: 确认什么端口您的监听程序为您的从网络的ESA配置> GUI的监听程序，或者在CLI的listenerconfig。

示例：

$ telnet 172.16.6.165 25

Trying 172.16.6.165...

Connected to my_esa.

Escape character is '^]'.

220 my_esa.local ESMTP

helo

250 my_esa.local

mail from: <test@test.com>

250 sender <test@test.com> ok

rcpt to: <user@other.com>

250 recipient <user@other.com> ok

data

354 go ahead

subject: TESTING SMTP

This is line one.

This is line two.

.

250 ok: Message 214 accepted

quit

221 my_esa.local

Connection closed by foreign host.

Note: 除2xx之外的所有输出代码通常是错误

编解码器SMTP错误代码

4xx代码：

421个#4.4.5此时的许多TLS会话

421个#4.4.5从您的主机的许多连接

421个#4.4.5对此的许多连接主机

421个#4.4.5对此监听程序的许多连接

421个#4.x.2此会话的许多消息

421不可用<hostname>的服务，关闭处理信道

421超出了允许的连接时间

421超过了坏SMTP命令限制，断开

评估许可证超时的421

451个#4.3.0服务器错误

452个#4.3.1全双工的队列

452种#4.3.1以后服务器资源低的再试一次

452个#4.3.1临时系统错误(12)

452个#4.5.3许多收件人

454 TLS不可用由于一个临时原因

5xx代码：

500个#5.5.1没被认可的命令

500太长的线路

501 #5.0.0 EHLO要求域地址

501个#5.5.2语法错误XXX

对验证命令的501个#5.5.4无效参数

501未知xxx命令

501未知的选项XXX

501未知值XXX

不可用503 #5.3.3的验证

在邮件处理时没允许的503 #5.5.0验证

已经验证的503个#5.5.0

首先503 #5.5.1 MAIL

首先503 #5.5.1 RCPT

503 commandsDATA Bad顺序在mailmerge处理内的

503 commandsXPRT Bad顺序在无格式处理内的

503接收零件的commandsnow Bad顺序

503不在mailmerge处理

504个#5.5.1验证机制XXX不是可用的

504命令参数XXX无法识别

504个无效XDFN语法

504无效部件号

504无效部件号XXX

504没有指定的可变值

仍然未命中其他504的部分

504保留变量名称

504在*parts语法的语法错误

504个XDFN命令不能包含零字符

530个#5.7.0必须首先发出STARTTLS命令

530个#5.7.0此发送方必须首先发出STARTTLS命令

要求的530验证

538个#5.7.11要求的加密

552个#5.3.4信息标题大小超过限制

552个#5.3.4消息大小超过限制

552超过的大小限制

554个#5.3.0服务器错误

554许多跳

554消息主题包含非法仅有的CR/LF字符。

相关信息

- 思科电子邮件安全工具-最终用户指南

- 简单邮件传输协议(SMTP)增强版状态码注册

- 技术支持和文档 - Cisco Systems